Contenido

Introducción

Prerequisites

Versión del conector

Sistema operativo

Versión del núcleo

Incompatibilidad

Condiciones

Síntomas

Resolución

Actualización del conector

Recursos adicionales

Compatibilidad con sistemas operativos Linux

Requisitos de reinicio de Linux

Guía del usuario de Linux

Introducción

Las versiones 1.12.4 y anteriores del conector de Cisco Secure Endpoint Linux no son compatibles con Red Hat Enterprise Linux, CentOS y Oracle Linux 7.8. En esta versión del sistema operativo, es posible que el conector informe que funciona normalmente; sin embargo, el conector no detectará los eventos de renombrar archivo y de supervisión de acceso a la red. Actualice a la versión 1.12.5 o posterior del conector para obtener una compatibilidad total con Red Hat Enterprise Linux, CentOS y Oracle Linux Red Hat Compatible Kernel (RHCK) 7.8.

Prerequisites

Versión del conector

- Soporte oficial en las versiones 1.12.5 y posteriores del conector.

Sistema operativo

- RHEL/CentOS/OL 7.8:

- Oracle Linux es compatible con RHCK en las versiones 1.12.5 y posteriores del conector.

Nota: Oracle Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) es compatible con las versiones de conector 1.18.0 y posteriores. Refiérase al artículo Compatibilidad del SO de Cisco Secure Endpoint Linux Connector para obtener más información.

Versión del núcleo

- 3.10.0-1127.el7.x86_64 o posterior.

Incompatibilidad

Condiciones

- Conector versiones 1.12.4 y anteriores.

- Desde una ventana de terminal que ejecuta el comando -devuelve 3.10.0-1127.el7.x86_64 o una versión de kernel posterior.

Síntomas

- Desde Cisco Secure Endpoint Console, los clientes pueden observar que el conector no detecta los eventos File Rename y Network y, por lo tanto, no se ven en la trayectoria del dispositivo.

- Desde una ventana de terminal que ejecuta el comando commandsudo cat /var/log/messages | grep "kernel: flujo de trabajo de la ampnet: <info> _msg_send_offset: peer disconnect"devuelve varios resultados, lo que indica una falla en el módulo kernel de ampnetflow utilizado por el conector.

Resolución

Actualización del conector

- La actualización a las versiones 1.12.5 o posteriores del conector aliviará los problemas de incompatibilidad en RHEL/CentOS/OL 7.8.

Recursos adicionales

Compatibilidad con sistemas operativos Linux

Compatibilidad del SO con conector Linux de Cisco Secure Endpoint

Requisitos de reinicio de Linux

Requisitos de reinicio de la actualización del conector de Linux de Cisco Secure Endpoint

Guía del usuario de Linux

Guía del usuario de Cisco Secure Endpoint Linux Connector