Contenido

Introducción

Versiones de fin de asistencia

Introducción

Este documento describe las versiones de fin de soporte del software Secure Endpoint Connector y Private Cloud.

Versiones de fin de asistencia

Cisco anuncia las fechas y los detalles del fin de asistencia para los conectores de terminales seguros y las versiones de software de nube privada según el informe publicado Política de compatibilidad de versiones de terminales seguros. Se recomienda a los clientes que actualicen a la versión más reciente del conector de terminal seguro y del software de nube privada lanzado para recibir las últimas funciones, actualizaciones de seguridad y asistencia continua para productos.

Este anuncio contiene los detalles de la versión del software Secure Endpoint y Secure Endpoint Private Cloud en el momento de la publicación. Las futuras versiones compatibles se alinearán con los detalles de la Política de compatibilidad de versiones de terminales seguros y no se actualizará en este anuncio de forma continua.

Hito

Fecha

Anuncio Fecha de publicación

4 de agosto de 2022

Fecha efectiva del anuncio

5 de septiembre de 2022

Desmontaje del conector*

5 de septiembre de 2022

Tabla 1. Calendario del anuncio

Los conectores de terminal seguro se están eliminando de la consola de terminal seguro para su descarga y configuración para la actualización, con el fin de garantizar que los clientes accedan únicamente a las versiones de conector admitidas actualmente. El sitio web de descargas de Secure Endpoint Private Cloud se limitará a mostrar solo las versiones del software admitidas actualmente.  La consola de la nube privada también se actualizará para reflejar las versiones de los conectores que coincidan con la directiva de soporte publicada que puede producirse después de que el software deje de ser compatible oficialmente.

‘Tipo de conector’

Versión actual

Fecha de lanzamiento

Conector de Secure Endpoint Linux

v1.19.0

26 de abril de 2022

Conector Mac de terminal seguro

v1.18.1

12 de abril de 2022

Conector de Windows de terminal seguro

v7.5.5

25 de may de 2022

Conector de terminal seguro para Android

v2.4.0

19 de abril de 2022

Conector iOS de terminal seguro

v1.6.1

16 de junio de 2022

Tabla 2. Versiones actuales de Secure Endpoint Connector

Esta tabla enumera las versiones actuales de cada tipo de conector de Secure Endpoint que están disponibles a partir de la publicación de esta política de soporte.

Tipo de software de nube privada

Versión actual

Fecha de lanzamiento

Consola de nube privada de terminal seguro

v5.4.20220622

29 de junio de 2022

Consola de administración de Secure Endpoint Private Cloud

v3.7.0

29 de junio de 2022

Conector de Secure Endpoint Linux

v1.19.0

29 de junio de 2022

Conector Mac de terminal seguro

v1.18.1

29 de junio de 2022

Conector de Windows de terminal seguro

v7.5.5

29 de junio de 2022

Conector iOS de terminal seguro

v1.6.1

29 de junio de 2022

Tabla 3. Versiones actuales del software Secure Endpoint Private Cloud

Esta tabla enumera las versiones actuales de cada tipo de Secure Endpoint Private Cloud Software y los conectores de Secure Endpoint en la nube privada que están disponibles a partir de la publicación de esta política de soporte.

‘Tipo de conector’

Versiones afectadas

Fechas afectadas

Conector de Secure Endpoint Linux

v1.15.2 y anteriores

26 de abril de 2021 y versiones anteriores

Conector Mac de terminal seguro

v1.15.3 y anteriores

12 de abril de 2021, y anteriores

Conector de Windows de terminal seguro

v7.3.15 y anteriores

25 de mayo de 2021 y versiones anteriores

Conector de terminal seguro para Android

v2.1.0.14 y anteriores

19 de abril de 2021, y anteriores

Conector iOS de terminal seguro

v1.5.2 y anteriores

16 de junio de 2021 y versiones anteriores

Tabla 4.  Conector de versiones de terminales seguras afectado por política de soporte

Esta tabla enumera las versiones del conector de terminal seguro que se ven afectadas por la política de soporte publicada y que ya no serán oficialmente compatibles, incluida la versión final para correcciones de errores y mejoras del producto.

‘Tipo de conector’

Versiones Afectadas

Fechas afectadas

Consola de nube privada de terminal seguro

v5.4.20210602 y anteriores

29 de junio de 2021 y versiones anteriores

Consola de administración de Secure Endpoint Private Cloud

v3.4.0 y anteriores

29 de junio de 2021 y versiones anteriores

Conector de Secure Endpoint Linux

v1.15.4 y anteriores

29 de junio de 2021 y versiones anteriores

Conector Mac de terminal seguro

v1.15.4 y anteriores

29 de junio de 2021 y versiones anteriores

Conector de Windows de terminal seguro

v7.3.15 y anteriores

29 de junio de 2021 y versiones anteriores

Tabla 5.  Versiones de software de nube privada de terminal seguro afectadas por la política de asistencia

Esta tabla enumera las versiones de software de nube privada y conector de terminal seguro disponibles en la nube privada que se ven afectadas por la política de soporte publicada y que ya no serán compatibles oficialmente, incluida la versión final para correcciones de errores y mejoras del producto.

Historial de revisión

Revisión:

Fecha de publicación

Comentarios

2.0

1 de agosto de 2022

Las versiones actualizadas y las fechas afectadas coinciden con la nueva política para determinar el final del soporte para el software de conector de una política de soporte basada en versiones a una política de soporte basada en tiempo. Documento actualizado para que coincida con la política y aplicable al software de nube privada, al appliance virtual de nube privada y a todos los sistemas operativos de los conectores.

1.0

7 de abril de 2020

Publicación inicial