Contenido

Introducción

¿Cuáles son las incompatibilidades AV conocidas con el conector de Cisco AMP para terminales Linux?

Introducción

Este documento describe las incompatibilidades antivirus (AV) en el conector de AMP para terminales Linux.

¿Cuáles son las incompatibilidades AV conocidas con el conector de Cisco AMP para terminales Linux?

La lista de aplicaciones AV que se sabe que interfieren con el conector de AMP para terminales Linux es la que se proporciona:

- F-Secure Linux Security en RHEL/CentOS 6.x.

- Seguridad de terminales de Kaspersky.

- McAfee VSE para Linux.

- Seguridad de terminal de McAfee para Linux.

- Sophos Server Security 9 en RHEL/CentOS 6.x.

- Symantec Endpoint Protection

- Negro de carbono en RHEL 7.

- Trend Micro DSA (agente de seguridad profunda).

Nota: Puede haber aplicaciones o actualizaciones adicionales que puedan causar problemas en las aplicaciones compatibles. Consulte la guía del usuario, específicamente el capítulo de Linux para obtener más detalles (https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf ).