Contenido

Introducción

Versión 6 de Enterprise Linux

Versión 7 de Enterprise Linux

Versión 8 de Enterprise Linux

Ubuntu Release 20.04 LTS

Versión 2 de Amazon Linux

Leyenda

Notas

Introducción

Esta tabla contiene los requisitos de reinicio para las actualizaciones del conector de Cisco Secure Endpoint Linux. Para obtener más información sobre los sistemas operativos soportados para el conector Linux, refiérase al artículo de Compatibilidad del SO del conector Linux de Cisco Secure Endpoint.

Versión 6 de Enterprise Linux

De la versión

A la versión

1.7.0

y más recientes

1.8.1

y más recientes

1.10.0

y más recientes

1.12.2

y más recientes

1.12.4

y más recientes

1.7.0 y posterior

Véase la nota 1

Véase la nota 3

Véase la nota 4

1.8.1 y posterior

1.10.0 y posterior

1.12.2 y posterior

1.12.4 y posterior

Linux empresarial  Versión 7.

De la versión

A la versión

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.8.4

1.9.0

1.9.1

1.10.0

y más recientes

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

Véase la nota 2

1.8.4

1.9.0

1.9.1 y posterior

Linux empresarial Versión 8.

De la versión

A la versión

1.13.0

y más recientes

1.13.0 y posterior

Ubuntu Release 20.04 LTS

De la versión

A la versión

1.15.0

y más recientes

1.15.0 y posterior

Versión 2 de Amazon Linux

De la versión

A la versión

1.16.0

y más recientes

1.16.0 y posterior

Leyenda

Reinicio no necesario

Es Posible Que Se Reinicie

Reinicio necesario

Notas

1. Se requiere reiniciar para actualizar el módulo del kernel RedirFS. Consulte CSCvo74991 para obtener más detalles.

2. Se requiere reiniciar si se ejecuta RHEL/CentOS 7.5 (kernel 3.10.0-862) o superior. Consulte CSCvn39498 para obtener más detalles.

3. Se requiere reiniciar para actualizar el módulo del kernel RedirFS. Consulte CSCvt25576 para obtener más información.

4. Se requiere reiniciar para actualizar los módulos del núcleo RedirFS. Consulte CSCvt54122 y CSCvu07130 para obtener más detalles.