Contenido

Introducción

Versiones admitidas

Compatibilidad con Mac Connector OS

Leyenda

Vea también

Introducción

Este documento describe la información de compatibilidad del sistema operativo para el conector Cisco Secure Endpoint Mac.

Versiones admitidas

Algunas de las versiones mostradas ya no son compatibles y se incluyen como referencia histórica. Consulte Directiva de soporte de conector de terminal seguro para obtener más información sobre las versiones de conectores compatibles.

Compatibilidad con Mac Connector OS

macOS

Versión

Versión del conector de Cisco Secure Endpoint para Mac

1.11.1

a

1.12.7

1.14.0

a

1.15.3

1.15.4*

a

1.15.6

1.16.0

a

1.16.3

1.18.0

a

1.18.1

1.20.0 **

1.21.0

y

más reciente

10.13

10.14

10.15

11 a 11.2

11.3 y versiones posteriores

12

13

Nota*: Inicio del soporte nativo para la arquitectura ARM

Nota**: No es posible actualizar a la versión 1.20 o posterior desde versiones de software anteriores a la 1.11.  Actualice a una versión entre 1.11 - 1.18 y, a continuación, actualice a la versión 1.20 o posterior.

Leyenda

Compatible.

Tenga en cuenta que siempre se recomienda utilizar la última versión disponible del conector.

Compatible; no compatible.

No soportados

Vea también

- Compatibilidad con SO de conector de Windows de terminal seguro

- Compatibilidad con Cisco Security Connector para Apple iOS

- Compatibilidad de SO del conector de Cisco Secure Endpoint Linux

- Requisitos de reinicio de actualización del conector de Cisco Secure Endpoint Linux