Contenido

Esta tabla contiene los requisitos de reinicio para las actualizaciones de AMP para terminales de Windows Connector.

Todas las versiones anteriores a 5.1.3 requieren un reinicio cuando se actualiza.

Las actualizaciones de cualquier versión anterior a 7.x.x a cualquier versión anterior a 7.x.x requerirán un reinicio.

Las actualizaciones de cualquier versión 7.x.x a cualquier versión superior 7.x.x no deben requerir un reinicio excepto en casos inesperados.

La actualización de 7.2.3.11648 a cualquier versión posterior requiere un reinicio debido a un error en esa versión. Consulte CSCvt56075 para obtener más información.

En ciertas condiciones, si hay un controlador DFC más antiguo, se requerirá un reinicio cuando se actualice a las versiones 7.3.1 y posteriores del conector. Consulte CSCvv20713 para obtener más información.

A la versión

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

7.0.5 y posteriores

De la versión

5.1.3

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

Leyenda

Reinicio no necesario

Reiniciar sugerido

Reinicio necesario