Contenido

Introducción

Compatibilidad de Windows con Secure Endpoint Windows Connector versión 8.x (sólo 64 bits)

Compatibilidad con Windows heredado para Secure Endpoint Windows Connector 7.x (64 o 32 bits)

Vea también

Introducción

Este documento describe la compatibilidad del sistema operativo para las versiones admitidas de Secure Endpoint Windows Connector.

Nota: La nube privada admite versiones de conectores de Windows hasta la 8.2.3.

Compatibilidad de Windows con Secure Endpoint Windows Connector versión 8.x (sólo 64 bits)

A partir de la versión 8.0.1, Cisco Secure Endpoint Windows Connector sólo admite la instalación en versiones de 64 bits del sistema operativo.

La instalación en versiones de 32 bits del sistema operativo debe utilizar las versiones de Cisco Secure Endpoint para Windows 7.x.

Windows basado en ARM no es compatible por el momento.

Nombre de Windows

Versión

8.2.4

8.2.3

8.2.1

8.1.71

Fecha de lanzamiento

2024-03-18

2024-02-12

2023-09-11

2023-07-04

Windows 11

Todos

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903 o anterior

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows Server^3

2022

2019

2016

1 A partir de la versión 8.1.3 del conector, la instalación requiere parches del sistema operativo con código de Azure firmado según lo requiere Microsoft.  Vea Firma de código de soporte técnico de Windows para Azure.

2 El conector de Windows 10 IoT Enterprise no admite HORM, UWF y la puntuación de riesgo de Kenna. Consulte Software y configuraciones incompatibles.

3 La asistencia incluye las ediciones Desktop UI y Core.

Compatibilidad con Windows heredado para Secure Endpoint Windows Connector 7.x (64 o 32 bits)

La instalación en versiones de 32 bits del sistema operativo debe utilizar las versiones de Cisco Secure Endpoint Windows Connector 7.x. Esta versión del conector también admite versiones de 64 bits de los sistemas operativos.

Las actualizaciones para sistemas operativos antiguos solo proporcionan correcciones críticas y soporte técnico hasta que Cisco anuncia el final del soporte técnico para el sistema operativo y la versión del conector.

Nombre de Windows

Versión

7.5.17

7.5.15

7.5.13

7.5.111

Fecha de lanzamiento

2023-11-27

2023-09-11

2023-08-15

2023-04-17

Windows 11

Todos

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903 o anterior

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows 8

8.1

Windows 7

SP1, ESU

Windows Server^3

2022

2019

2016

2012 R2

2012

2008 R2, ESU

1 A partir de la versión 7.5.7, la instalación requiere parches del sistema operativo con código de Azure firmado según lo requiere Microsoft.  Vea Firma de código de soporte técnico de Windows para Azure.

2 El conector de Windows 10 IoT Enterprise no admite HORM, UWF y la puntuación de riesgo de Kenna. Consulte Software y configuraciones incompatibles.

3 La asistencia incluye las ediciones Desktop UI y Core.

Vea también

- Compatibilidad con SO de conector de Mac de terminal seguro

- Compatibilidad con Cisco Security Connector para Apple iOS

- Compatibilidad de SO del conector de Cisco Secure Endpoint Linux

- Requisitos de reinicio de actualización del conector de Cisco Secure Endpoint Linux

- Requisitos de Cisco Orbital System

Leyenda

SO y versión compatibles

Compatible; versión del SO tras la versión del conector

Compatible; el conector funciona, pero el SO o el conector no son compatibles

No soportados

Para obtener más información acerca de la compatibilidad de software para el conector de terminal seguro, vea Directiva de compatibilidad del conector de terminal seguro.