Contenido

Introducción

Antecedentes

Arquitectura de Smart Licensing

Arquitectura general

Nomenclatura

Estados de Smart Agent

Derechos de ASA

Configuración

Conmutación por fallo (alta disponibilidad)

Caso Práctico: Licencia de ASA HA en FP2100

Clúster ASA

Verificación y depuración

Salidas de muestra de chasis (MIO) de comandos de verificación

Resultados de muestra de ASA de comandos de verificación

Registro correcto

Autorización caducada

Salidas de muestra de la CLI del chasis

NO REGISTRADO

Registro en curso

Error de registro

Período de evaluación

Problemas comunes de licencia en el chasis FXOS (MIO)

Error de registro: Token no válido

Pasos recomendados

Error de registro: Producto ya registrado

Pasos recomendados

Error de registro: Desplazamiento de fecha más allá del límite

Paso recomendado

Error de registro: Error al resolver el host

Pasos recomendados

Error de registro: Error al autenticar el servidor

Pasos recomendados

Verificación de CLI

Error de registro: Error de transporte HTTP

Pasos recomendados

Error de registro: No se pudo conectar al host

Pasos recomendados

Error de registro: El servidor HTTP devuelve un código de error >= 400

Pasos recomendados

Error de registro: Error en mensaje de respuesta de backend de análisis

Pasos recomendados

Problemas de licencia en ASA - 1xxx/21xx Series

Error de registro: Error de envío de mensaje de comunicación

Pasos recomendados

Requisitos especiales para los derechos complementarios

Estado de autorización durante la operación de reinicio

Compromiso con el soporte del Cisco TAC

FP41xx/FP9300

FP1xxx/FP21xx

Preguntas más frecuentes (FAQ)

Información Relacionada

Introducción

En este documento se describe la función Smart Licensing del Dispositivo de seguridad adaptable (ASA) en el Firepower Extensible Operating System (FXOS).

Antecedentes

Las licencias inteligentes en FXOS se utilizan cuando hay un ASA instalado en el chasis. Para Firepower Threat Defense (FTD) y Firepower Management Center (FMC), la licencia inteligente comprueba el registro y la resolución de problemas de la licencia inteligente de FMC y FTD.

Este documento cubre principalmente los escenarios donde el chasis FXOS tiene acceso directo a Internet. Si el chasis FXOS no puede acceder a Internet, debe considerar un servidor satélite o una reserva de licencia permanente (PLR). Consulte la guía de configuración de FXOS para obtener más detalles sobre la administración sin conexión.

Arquitectura de Smart Licensing

Una descripción general de alto nivel de los componentes del chasis:

- Tanto Management Input/Output (MIO) como los módulos individuales desempeñan un papel en Smart Licensing.

- La propia MIO no requiere ninguna licencia para su funcionamiento.

- Las aplicaciones SA de cada módulo necesitan una licencia

El supervisor FXOS es el MIO. La MIO consta de tres componentes principales:

- Agente inteligente

- License Manager

- AppAG

Arquitectura general

Nomenclatura

Término

Descripción

Cisco License Authority

Motor de licencias de Cisco para Smart Licensing. Mantiene toda la información relacionada con las licencias de productos. Esto incluye los derechos y la información del dispositivo.

Cuenta de Smart License

Una cuenta que tiene todos los derechos para el dispositivo.

ID de token

Se utiliza un identificador para distinguir la cuenta de Smart License cuando se registra el dispositivo.

Derecho

Equivalente a una licencia. Corresponde a una función individual o a todo un nivel de funciones.

Clave de activación de producto (PAK)

El antiguo mecanismo de licencias. Vinculado a un único dispositivo.

Estados de Smart Agent

Estado

Descripción

No Configurado

Las licencias inteligentes no están habilitadas.

No Identificado

Se han habilitado las licencias inteligentes, pero Smart Agent aún no se ha puesto en contacto con Cisco para registrarse.

Registrado

El agente se ha puesto en contacto con la autoridad de licencias de Cisco y se ha registrado.

Autorizado

Cuando un agente recibe un estado de no conformidad en respuesta a una solicitud de autorización de derechos.

Incumplimiento (OOC)

Cuando un agente recibe un estado de OC en respuesta a una solicitud de autorización de derechos.

Autorización caducada

Si el agente no se ha comunicado con Cisco durante 90 días.

Derechos de ASA

Estos son los derechos de ASA admitidos:

- Nivel estándar

- Contexto múltiple

- Encriptación segura (3DES)

- Proveedor de servicios/móvil (GTP)

Configuración

Siga las instrucciones de estos documentos:

- Licencia de software inteligente (ASAv, ASA en Firepower)

- Gestión de licencias para ASA

Antes de cualquier configuración de nivel de característica:

asa(config-smart-lic)# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Invalid (0)

No entitlements in use

Serial Number:  FCH12345ABC

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

***************************************************************************

*                                 WARNING                                 *

*                                                                         *

*    THIS DEVICE IS NOT LICENSED WITH A VALID FEATURE TIER ENTITLEMENT    *

*                                                                         *

***************************************************************************

Configurar nivel estándar:

asa(config)# license smart

INFO: License(s) corresponding to an entitlement will be activated only after an entitlement request has been authorized.

asa(config-smart-lic)# feature tier standard

asa(config-smart-lic)# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Authorized (3)

Entitlement(s):

Feature tier:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD,1.0_7d7f5ee2-1398-4b0e-aced-b3f7fb1cacfc

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 1

Requested time: Tue, 04 Aug 2020 07:58:13 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

Serial Number: FCH12345ABC

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Enabled

Security Contexts : 10

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 20000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 20000

Total VPN Peers : 20000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 15000

Clustetext

Conmutación por fallo (alta disponibilidad)

Como se documenta en la Guía de configuración de ASA, cada unidad Firepower debe estar registrada con la Autoridad de licencia o el servidor satélite. Verificación desde ASA CLI:

asa# show failover | include host

This host: Primary - Active

Other host: Secondary - Standby Ready

asa# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Authorized (3)

Entitlement(s):

Feature tier:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD,1.0_7d7f5ee2-1398-4b0e-aced-b3f7fb1cacfc

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 1

Requested time: Tue, 04 Aug 2020 07:58:13 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

Serial Number:  FCH12345ABC

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 20

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

La unidad en espera:

asa# show failover | i host

This host: Secondary - Standby Ready

Other host: Primary - Active

asa# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Not applicable in standby state

No entitlements in use

Serial Number:  FCH12455DEF

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Disabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 20

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Caso Práctico: Licencia de ASA HA en FP2100

- En 2100, ASA se comunica con el portal de Cisco Smart Licensing (nube) a través de las interfaces ASA, no a través de la gestión de FXOS.

- Debe registrar ambos ASA en el portal Cisco Smart Licensing (nube).

En este caso, la autenticación HTTP local se utiliza en una interfaz externa:

ciscoasa(config)# show run http

http server enable

http 0.0.0.0 0.0.0.0 outside

ciscoasa(config)# show run aaa

aaa authentication http console LOCAL

ciscoasa(config)# show run username

username cisco password ***** pbkdf2

Solo puede conectarse al ASA a través de ASDM si hay una licencia 3DES/AES habilitada. Para un ASA que aún no está registrado, esto es posible solamente en una interfaz que sí lo está management-only. Según la guía de configuración: "La encriptación segura (3DES/AES) está disponible para las conexiones de gestión antes de conectarse a la autoridad de licencias o al servidor satélite para poder iniciar ASDM. Tenga en cuenta que el acceso ASDM sólo está disponible en las interfaces de administración con el cifrado predeterminado. No se permite el tráfico "mediante el dispositivo" hasta que no se conecte y obtenga la licencia de cifrado avanzado." En otro caso, obtendrá:

ciscoasa(config)# debug ssl 255

debug ssl enabled at level 255.

error:1408A0C1:SSL routines:ssl3_get_client_hello:no shared cipher

Para superar el ASA, solo se configura la administración en la interfaz de cara a Internet y, por lo tanto, es posible la conexión ASDM:

interface Ethernet1/2

management-only

nameif outside

security-level 100

ip address 192.168.123.111 255.255.255.0 standby 192.168.123.112

Configuración de Smart Licensing en ASA principal:

Desplácese hasta Monitoring > Properties > Smart License para comprobar el estado del registro:

Verificación CLI de ASA principal:

ciscoasa/pri/act# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: NGFW

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Nov 25 2020 16:43:59 UTC

Last Renewal Attempt: None

Next Renewal Attempt: May 24 2021 16:43:58 UTC

Registration Expires: Nov 25 2021 16:39:12 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Nov 25 2020 16:47:42 UTC

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Nov 25 2020 16:47:42 UTC

Next Communication Attempt: Dec 25 2020 16:47:41 UTC

Communication Deadline: Feb 23 2021 16:42:46 UTC

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

License Usage

==============

Firepower 2100 ASA Standard (FIREPOWER_2100_ASA_STANDARD):

Description: Firepower 2100 ASA Standard

Count: 1

Version: 1.0

Status: AUTHORIZED

Product Information

===================

UDI: PID:FPR-2140,SN:JAD12345ABC

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 4.3.6_rel/38

ciscoasa/pri/act# show run license

license smart

feature tier standard

ciscoasa/pri/act# show license features

Serial Number: JAD12345ABC

Export Compliant: YES

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Enabled

Security Contexts : 2

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 10000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 10000

Total VPN Peers : 10000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 10000

Cluster : Disabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Enabled

Security Contexts : 4

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 10000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 10000

Total VPN Peers : 10000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 10000

Cluster : Disabled

Conectar a través de ASDM al ASA en espera (esto solo es posible si el ASA se ha configurado con una IP en espera). El ASA en espera se muestra como UNREGISTERED y se espera que así sea, ya que aún no se ha registrado en el portal de Smart Licensing:

La CLI de ASA en espera muestra:

ciscoasa/sec/stby# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

License Authorization:

Status: No Licenses in Use

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:FPR-2140,SN:JAD123456A

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 4.3.6_rel/38

ciscoasa/sec/stby# show run license

license smart

feature tier standard

Las funciones de licencia habilitadas en el ASA en espera:

ciscoasa/sec/stby# show license features

Serial Number: JAD123456A

Export Compliant: NO

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Disabled

Security Contexts : 2

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 10000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 10000

Total VPN Peers : 10000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 10000

Cluster : Disabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Enabled

Security Contexts : 4

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 10000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 10000

Total VPN Peers : 10000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 10000

Cluster : Disabled

Registre el ASA en espera:

El resultado en el ASA en espera es que es REGISTERED :

Verificación de CLI en ASA en espera:

ciscoasa/sec/stby# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: NGFW

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Nov 25 2020 17:06:51 UTC

Last Renewal Attempt: None

Next Renewal Attempt: May 24 2021 17:06:51 UTC

Registration Expires: Nov 25 2021 17:01:47 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Nov 25 2020 17:07:28 UTC

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Nov 25 2020 17:07:28 UTC

Next Communication Attempt: Dec 25 2020 17:07:28 UTC

Communication Deadline: Feb 23 2021 17:02:15 UTC

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:FPR-2140,SN:JAD123456AX

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 4.3.6_rel/38

ciscoasa/sec/stby# show license feature

Serial Number: JAD123456A

Export Compliant: YES

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Enabled

Security Contexts : 2

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 10000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 10000

Total VPN Peers : 10000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 10000

Cluster : Disabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Enabled

Security Contexts : 4

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 10000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 10000

Total VPN Peers : 10000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 10000

Cluster : Disabled

Clúster ASA

Si los dispositivos tienen una discordancia de licencia, el clúster no se forma:

Cluster unit unit-1-1 transitioned from DISABLED to CONTROL

New cluster member unit-2-1 rejected due to encryption license mismatch

Una configuración de clúster correcta:

asa(config)# cluster group GROUP1

asa(cfg-cluster)# enable

Removed all entitlements except per-unit entitlement configuration before joining cluster as data unit.

Detected Cluster Control Node.

Beginning configuration replication from Control Node.

.

Cryptochecksum (changed): ede485ad d7fb9644 2847deaf ba16830b

End configuration replication from Control Node.

Nodo de control de clúster:

asa# show cluster info | i state

This is "unit-1-1" in state CONTROL_NODE

Unit "unit-2-1" in state DATA_NODE

asa# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Authorized (3)

Entitlement(s):

Feature tier:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD,1.0_7d7f5ee2-1398-4b0e-aced-b3f7fb1cacfc

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 2

Requested time: Mon, 10 Aug 2020 08:12:38 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

Serial Number:  FCH12345ABC

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 20

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Unidad de datos del clúster:

asa# show cluster info | i state

This is "unit-2-1" in state DATA_NODE

Unit "unit-1-1" in state CONTROL_NODE

asa# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Authorized (3)

Entitlement(s):

Strong encryption:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_ENCRYPTION,1.0_052986db-c5ad-40da-97b1-ee0438d3b2c9

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 3

Requested time: Mon, 10 Aug 2020 07:29:45 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

Serial Number:  FCH12345A6B

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 20

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Verificación y depuración

Resumen del chasis (MIO) de los comandos de verificación:

FPR4125# show license all

FPR4125# show license techsupport

FPR4125# scope monitoring

FPR4125 /monitoring # scope callhome

FPR4125 /monitoring/callhome # show expand

FPR4125# scope system

FPR4125 /system # scope services

FPR4125 /system/services # show dns

FPR4125 /system/services # show ntp-server

FPR4125# scope security

FPR4125 /security # show trustpoint

FPR4125# show clock

FPR4125# show timezone

FPR4125# show license usage

Verificación de la configuración:

FPR4125-1# scope system

FPR4125-1 /system # scope services

FPR4125-1 /system/services # show configuration

Resumen de ASA de comandos de verificación:

asa# show run license

asa# show license all

asa# show license entitlement

asa# show license features

asa# show tech-support license

asa# debug license 255

Salidas de muestra de chasis (MIO) de comandos de verificación

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: EU TAC

Export-Controlled Functionality: ALLOWED

Initial Registration: SUCCEEDED on Dec 10 2018 23:30:02 UTC

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Mar 12 2020 23:16:11 UTC

Next Renewal Attempt: Sep 08 2020 23:16:10 UTC

Registration Expires: Mar 12 2021 23:11:09 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Aug 04 2020 07:58:46 UTC

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Aug 04 2020 07:58:46 UTC

Next Communication Attempt: Sep 03 2020 07:58:45 UTC

Communication Deadline: Nov 02 2020 07:53:44 UTC

License Conversion:

Automatic Conversion Enabled: True

Status: Not started

Export Authorization Key:

Features Authorized:

<none>

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

License Usage

==============

Firepower 4100 ASA Standard (FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD):

Description: Firepower 4100 ASA Standard

Count: 1

Version: 1.0

Status: AUTHORIZED

Export status: NOT RESTRICTED

Product Information

===================

UDI: PID:FPR-4125-SUP,SN:JAD12345678

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 4.6.9_rel/104

Reservation Info

================

License reservation: DISABLED

FPR4125-1# scope monitoring

FPR4125-1 /monitoring # scope callhome

FPR4125-1 /monitoring/callhome # show expand

Callhome:

Admin State: Off

Throttling State: On

Contact Information:

Customer Contact Email:

From Email:

Reply To Email:

Phone Contact e.g., +1-011-408-555-1212:

Street Address:

Contract Id:

Customer Id:

Site Id:

Switch Priority: Debugging

Enable/Disable HTTP/HTTPS Proxy: Off

HTTP/HTTPS Proxy Server Address:

HTTP/HTTPS Proxy Server Port: 80

SMTP Server Address:

SMTP Server Port: 25

Anonymous Reporting:

Admin State

-----------

Off

Callhome periodic system inventory:

Send periodically: Off

Interval days: 30

Hour of day to send: 0

Minute of hour: 0

Time last sent: Never

Next scheduled: Never

Destination Profile:

Name: full_txt

Level: Warning

Alert Groups: All,Cisco Tac,Diagnostic,Environmental

Max Size: 5000000

Format: Full Txt

Reporting: Smart Call Home Data

Name: short_txt

Level: Warning

Alert Groups: All,Cisco Tac,Diagnostic,Environmental

Max Size: 5000000

Format: Short Txt

Reporting: Smart Call Home Data

Name: SLProfile

Level: Normal

Alert Groups: Smart License

Max Size: 5000000

Format: Xml

Reporting: Smart License Data

Destination:

Name Transport Protocol Email or HTTP/HTTPS URL Address

---------- ------------------ -------------------------------

SLDest Https https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

FPR4125-1# scope system

FPR4125-1 /system # scope services

FPR4125-1 /system/services # show dns

Domain Name Servers:

IP Address: 172.16.200.100

FPR4125-1 /system/services # show ntp-server

NTP server hostname:

Name                                                             Time Sync Status

---------------------------------------------------------------- ----------------

10.62.148.75                                                     Unreachable Or Invalid Ntp Server

172.18.108.14                                                    Time Synchronized

172.18.108.15                                                    Candidate

FPR4125-1# scope security

FPR4125-1 /security # show trustpoint

Trustpoint Name: CHdefault

Trustpoint certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

…

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

Cert Status: Valid

Trustpoint Name: CiscoLicRoot

Trustpoint certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDITCCAgmgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsFADAyMQ4wDAYDVQQKEwVDaXNj

…

QYYWqUCT4ElNEKt1J+hvc5MuNbWIYv2uAnUVb3GbsvDWl99/KA==

-----END CERTIFICATE-----

Cert Status: Valid

Trustpoint Name: CSCO2099SUDI

Trustpoint certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDITCCAgmgAwIBAgIJAZozWHjOFsHBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMC0xDjAMBgNV

…

PKkmBlNQ9hQcNM3CSzVvEAK0CCEo/NJ/xzZ6WX1/f8Df1eXbFg==

-----END CERTIFICATE-----

Cert Status: Valid

Trustpoint Name: CSCOBA2099SUDI

Trustpoint certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDQTCCAimgAwIBAgIJAaZa8V7plOvhMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMD0xDjAMBgNV

…

b/JPEAZkbji0RQTWLyfR82LWFLo0

-----END CERTIFICATE-----

Cert Status: Valid

FPR4125-1# show clock

Tue Aug  4 09:55:50 UTC 2020

FPR4125-1# show timezone

Timezone:

FPR4125-1# scope system

FPR4125-1 /system # scope services

FPR4125-1 /system/services # show configuration

scope services

create ssh-server host-key rsa

delete ssh-server host-key ecdsa

disable ntp-authentication

disable telnet-server

enable https

enable ssh-server

enter dns 192.0.2.100

enter ip-block 0.0.0.0 0 https

exit

enter ip-block 0.0.0.0 0 ssh

exit

enter ntp-server 10.62.148.75

set ntp-sha1-key-id 0

!       set ntp-sha1-key-string

exit

enter ntp-server 172.18.108.14

set ntp-sha1-key-id 0

!       set ntp-sha1-key-string

exit

enter ntp-server 172.18.108.15

set ntp-sha1-key-id 0

!       set ntp-sha1-key-string

exit

scope shell-session-limits

set per-user 32

set total 32

exit

scope telemetry

disable

exit

scope web-session-limits

set per-user 32

set total 256

exit

set domain-name ""

set https auth-type cred-auth

set https cipher-suite "ALL:!DHE-PSK-AES256-CBC-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!

EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!DES-CBC3-SHA:!ADH:!3DES:!EXPORT40:!EXPORT56:!LOW:!MEDIUM:!NULL:!RC4:!MD5:!IDEA:+HIGH:+EXP"

set https cipher-suite-mode high-strength

set https crl-mode strict

set https keyring default

set https port 443

set ssh-server host-key ecdsa secp256r1

set ssh-server host-key rsa 2048

set ssh-server kex-algorithm diffie-hellman-group14-sha1

set ssh-server mac-algorithm hmac-sha1 hmac-sha2-256 hmac-sha2-512

set ssh-server encrypt-algorithm aes128-cbc aes128-ctr aes192-cbc aes192-ctr aes256-cbc aes256-ctr chacha20-poly1305_openssh_com

set ssh-server rekey-limit volume none time none

set ssh-client kex-algorithm diffie-hellman-group14-sha1

set ssh-client mac-algorithm hmac-sha1 hmac-sha2-256 hmac-sha2-512

set ssh-client encrypt-algorithm aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr

set ssh-client rekey-limit volume none time none

set ssh-client stricthostkeycheck disable

set timezone ""

exit

FPR4125-1# show license usage

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Aug 04 2020 07:58:46 UTC

Firepower 4100 ASA Standard (FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD):

Description: Firepower 4100 ASA Standard

Count: 1

Version: 1.0

Status: AUTHORIZED

Export status: NOT RESTRICTED

Resultados de muestra de ASA de comandos de verificación

asa# show run license

license smart

feature tier standard

asa# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Authorized (3)

Entitlement(s):

Feature tier:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD,1.0_7d7f5ee2-1398-4b0e-aced-b3f7fb1cacfc

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 1

Requested time: Tue, 04 Aug 2020 07:58:13 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

Serial Number:  FCH12345ABC

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

asa# show license entitlement

Entitlement(s):

Feature tier:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD,1.0_7d7f5ee2-1398-4b0e-aced-b3f7fb1cacfc

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 1

Requested time: Tue, 04 Aug 2020 07:58:13 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

asa# show license features

Serial Number:  FCH12345ABC

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

asa#  show tech-support license

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Authorized (3)

Entitlement(s):

Feature tier:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD,1.0_7d7f5ee2-1398-4b0e-aced-b3f7fb1cacfc

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 1

Requested time: Tue, 04 Aug 2020 07:58:13 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

Registro correcto

El resultado proviene de la interfaz de usuario (IU) del administrador del chasis:

Smart Licensing is ENABLED

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: EU TAC

Export-Controlled Functionality: ALLOWED

Initial Registration: SUCCEEDED on Dec 10 2018 23:30:02 UTC

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Mar 12 2020 23:16:11 UTC

Next Renewal Attempt: Sep 08 2020 23:16:10 UTC

Registration Expires: Mar 12 2021 23:11:09 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Jul 05 2020 17:49:15 UTC

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Jul 05 2020 17:49:15 UTC

Next Communication Attempt: Aug 04 2020 17:49:14 UTC

Communication Deadline: Oct 03 2020 17:44:13 UTC

License Conversion:

Automatic Conversion Enabled: True

Status: Not started

Export Authorization Key:

Features Authorized:

<none>

Cisco Success Network: DISABLED

Autorización caducada

El resultado proviene de la interfaz de usuario del administrador de chasis:

Smart Licensing is ENABLED

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: Cisco SVS temp - request access through licensing@cisco.com

Virtual Account: Sample Account

Export-Controlled Functionality: ALLOWED

Initial Registration: SUCCEEDED on Nov 22 2019 08:17:30 UTC

Last Renewal Attempt: FAILED on Aug 04 2020 07:32:08 UTC

Failure reason: Agent received a failure status in a response message. Please check the Agent log file for the detailed message.

Next Renewal Attempt: Aug 04 2020 08:33:48 UTC

Registration Expires: Nov 21 2020 08:12:20 UTC

License Authorization:

Status: AUTH EXPIRED on Aug 04 2020 07:10:16 UTC

Last Communication Attempt: FAILED on Aug 04 2020 07:10:16 UTC

Failure reason: Data and signature do not match

Next Communication Attempt: Aug 04 2020 08:10:14 UTC

Communication Deadline: DEADLINE EXCEEDED

License Conversion:

Automatic Conversion Enabled: True

Status: Not started

Export Authorization Key:

Features Authorized:

<none>

Last Configuration Error

=========================

Command : register idtoken ZDA2MjFlODktYjllMS00NjQwLTk0MmUtYmVkYWU2NzIyZjYwLTE1ODIxODY2%0AMzEwODV8K2RWVTNURGFIK0tDYUhOSjg3bjFsdytwbU1SUi81N20rQTVPN2lT%0AdEtvYz0%3D%0A

Error : Smart Agent already registered

Cisco Success Network: DISABLED

Salidas de muestra de la CLI del chasis

NO REGISTRADO

firepower# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED

License Authorization:

Status: No Licenses in Use

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:F9K-C9300-SUP-K9,SN:JAD12345678

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.2.2_throttle/6

Registro en curso

firepower# scope license

firepower /license # register idtoken

firepower /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION PENDING

Initial Registration: First Attempt Pending

License Authorization:

Status: No Licenses in Use

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:F9K-C9300-SUP-K9,SN:JAD12345678

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.2.2_throttle/6

Error de registro

firepower /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Initial Registration: FAILED on Aug 04 04:46:47 2020 UTC

Failure reason: HTTP transport failed

License Authorization:

Status: No Licenses in Use

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:F9K-C9300-SUP-K9,SN:JAD12345678

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.2.2_throttle/6

Período de evaluación

firepower# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERING - REGISTRATION IN PROGRESS

Initial Registration: FAILED on Aug 04 04:46:47 2020 UTC

Next Registration Attempt: Aug 04 05:06:16 2020 UTC

License Authorization:

Status: EVALUATION MODE

Evaluation Period Remaining: 89 days, 14 hours, 26 minutes, 20 seconds

License Usage

==============

(ASA-SSP-STD):

Description:

Count: 1

Version: 1.0

Status: EVALUATION MODE

Product Information

===================

UDI: PID:F9K-C9300-SUP-K9,SN:JAD12345678

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.2.2_throttle/6

Problemas comunes de licencia en el chasis FXOS (MIO)

Error de registro: Token no válido

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: NOT ALLOWED

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:39:24 UTC

Failure reason: {"token":["The token 'ODNmNTExMTAtY2YzOS00Mzc1LWEzNWMtYmNiMm

UyNzM4ZmFjLTE1OTkxMTkz%0ANDk0NjR8NkJJdWZpQzRDbmtPR0xBWlVpUzZqMjlySnl5QUczT2M0YVI

vcmxm%0ATGczND0%3D%0B' is not valid."]}

Pasos recomendados

1. Compruebe si la URL de inicio de llamada apunta a Cisco License Central.

2. Inicie sesión en Cisco License Central y compruebe si el token se genera desde allí o si ha caducado.

Error de registro: Producto ya registrado

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 01:30:00 2020 UTC

Failure reason: {"sudi":["The product 'firepower.com.cisco.

FPR9300,1.0_ed6dadbe-c965-4aeb-ab58-62e34033b453' and sudi {\"suvi\"=>nil,

\"uuid\"=>nil, \"host_identifier\"=>nil, \"udi_pid\"=>\"FPR9K-SUP\",

\"udi_serial_number\"=>\"JAD1234567S\", \"udi_vid\"=>nil, \"mac_address\"=>nil}

have already been registered."]}

Pasos recomendados

1. Inicie sesión en Cisco License Central.

2. Marque la pestaña Instancias de productos en TODAS las cuentas virtuales.

3. Localice la instancia de registro anterior por SN y elimínela.

4. Este problema podría deberse a estos dos motivos:

1. Error al renovar automáticamente cuando la fecha/hora no está configurada correctamente; por ejemplo, no se ha configurado ningún servidor NTP.

2. Orden incorrecto de las operaciones cuando cambia entre un satélite y un servidor de producción, por ejemplo, cambie primero la dirección URL y después cancele el registro.

Error de registro: Desplazamiento de fecha más allá del límite

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 01:30:00 2020 UTC

Failure reason: {"timestamp":["The device date '1453329321505' is offset beyond the allowed tolerance limit."]}

Paso recomendado

Compruebe la configuración de fecha y hora para asegurarse de que se ha configurado un servidor NTP.

Error de registro: Error al resolver el host

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERING - REGISTRATION IN PROGRESS

Export-Controlled Functionality: NOT ALLOWED

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:58:46 UTC

Failure reason: Failed to resolve host

Next Registration Attempt: Aug 07 2020 07:16:42 UTC

Registration Error: Failed to resolve host

Pasos recomendados

1. Verifique si la URL de callhome SLDest es correcta (scope monitoring > scope callhome > show expand).

2. Verifique si la configuración del servidor DNS MIO es correcta, por ejemplo, desde CLI:

FPR4125-1# scope system

FPR4125-1 /system # scope services

FPR4125-1 /system/services # show dns

Domain Name Servers:

IP Address: 172.31.200.100

3. Intente hacer ping desde la CLI del chasis a tools.cisco.com y vea si resuelve:

FPR4125-1# connect local-mgmt

FPR4125-1(local-mgmt)# ping tools.cisco.com

4. Intente hacer ping desde la CLI del chasis al servidor DNS:

FPR4125-1# connect local-mgmt

FPR4125-1(local-mgmt)# ping 172.31.200.100

PING 172.31.200.100 (172.31.200.100) from 10.62.148.225 eth0: 56(84) bytes of data.

^C

--- 172.31.200.100 ping statistics ---

4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3001ms

5. Habilite la captura en la interfaz de administración del chasis (MIO) (esto solo se aplica en FP41xx/FP93xx) y verifique la comunicación DNS mientras ejecuta una prueba de ping a la tools.cisco.com:

FPR4125-1# connect fxos

FPR4125-1(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "udp port 53" limit-captured-frames 0 limit-frame-size 10000

Capturing on 'eth0'

1 2020-08-07 08:10:45.252955552 10.62.148.225 → 172.31.200.100 DNS 75 Standard query 0x26b4 A tools.cisco.com

2 2020-08-07 08:10:47.255015331 10.62.148.225 → 172.31.200.100 DNS 75 Standard query 0x26b4 A tools.cisco.com

3 2020-08-07 08:10:49.257160749 10.62.148.225 → 172.31.200.100 DNS 75 Standard query 0x5019 A tools.cisco.com

4 2020-08-07 08:10:51.259222753 10.62.148.225 → 172.31.200.100 DNS 75 Standard query 0x5019 A tools.cisco.com

Error de registro: Error al autenticar el servidor

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:58:46 UTC

Failure reason: Failed to authenticate server

Pasos recomendados

1. Compruebe si el punto de confianza MIO CHdefault tiene el certificado correcto, por ejemplo:

FPR4125-1# scope security

FPR4125-1 /security # show trustpoint

Trustpoint Name: CHdefault

Trustpoint certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

...

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

Cert Status: Valid

2. Compruebe si el servidor NTP y la zona horaria están configurados correctamente. La verificación de certificados necesita el mismo tiempo entre el servidor y el cliente. Para lograr esto, utilice NTP para sincronizar la hora. Por ejemplo, la verificación de la IU de FXOS:

Verificación de CLI

FPR4125-1# scope system

FPR4125-1 /system # scope services

FPR4125-1 /system/services # show ntp-server

NTP server hostname:

Name                                                   Time Sync Status

------------------------------------------------------ ----------------

10.62.148.75                                           Unreachable Or Invalid Ntp Server

172.18.108.14                                          Time Synchronized

172.18.108.15                                          Candidate

Habilite una captura y verifique la comunicación TCP (HTTPS) entre la MIO y la tools.cisco.com. Aquí tiene algunas opciones:

- Puede cerrar la sesión HTTPS con la interfaz de usuario de FXOS y, a continuación, establecer un filtro de captura en CLI para HTTPS, por ejemplo:

FPR4100(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "tcp port 443" limit-captured-frames 50

Capturing on eth0

2017-01-12 13:09:44.296256 10.62.148.37 -> 72.163.4.38  TCP 43278 > https [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1460 TSV=206433871 TSER=0 WS=9

2017-01-12 13:09:44.452405  72.163.4.38 -> 10.62.148.37 TCP https > 43278 [SYN,ACK] Seq=0 Ack=1 Win=32768 Len=0 MSS=1380 TSV=2933962056 TSER=206433871

2017-01-12 13:09:44.452451 10.62.148.37 -> 72.163.4.38  TCP 43278 > https [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5840 Len=0 TSV=206433887 TSER=2933962056

2017-01-12 13:09:44.453219 10.62.148.37 -> 72.163.4.38  SSL Client Hello

2017-01-12 13:09:44.609171  72.163.4.38 -> 10.62.148.37 TCP https > 43278 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=32251 Len=0 TSV=2933962263 TSER=206433887

2017-01-12 13:09:44.609573  72.163.4.38 -> 10.62.148.37 SSL Continuation Data

2017-01-12 13:09:44.609595 10.62.148.37 -> 72.163.4.38  TCP 43278 > https [ACK] Seq=518 Ack=1369 Win=8208 Len=0 TSV=206433902 TSER=2933962264

2017-01-12 13:09:44.609599  72.163.4.38 -> 10.62.148.37 SSL Continuation Data

2017-01-12 13:09:44.609610 10.62.148.37 -> 72.163.4.38  TCP 43278 > https [ACK] Seq=518 Ack=2737 Win=10944 Len=0 TSV=206433902 TSER=2933962264

- Además, si desea mantener la interfaz de usuario de FXOS abierta, puede especificar en la captura las IP de destino (72.163.4.38 y 173.37.145.8 son los tools.cisco.com servidores en el momento de escribir este documento). También se recomienda guardar la captura en formato pcap y comprobarla en Wireshark. Este es un ejemplo de un registro exitoso:

FPR4125-1(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "tcp port 443 and (host 72.163.4.38 or host 173.37.145.8)" limit-captured-frames 0 limit-frame-size 10000 write workspace:///SSL.pcap

Capturing on 'eth0'

1 2020-08-07 08:39:02.515693672 10.62.148.225 → 173.37.145.8 TCP 74 59818 → 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=800212367 TSecr=0 WS=512

2 2020-08-07 08:39:02.684723361 173.37.145.8 → 10.62.148.225 TCP 60 443 → 59818 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8190 Len=0 MSS=1330

3 2020-08-07 08:39:02.684825625 10.62.148.225 → 173.37.145.8 TCP 54 59818 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29200 Len=0

4 2020-08-07 08:39:02.685182942 10.62.148.225 → 173.37.145.8 TLSv1 571 Client Hello

…

11 2020-08-07 08:39:02.854525349 10.62.148.225 → 173.37.145.8 TCP 54 59818 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=3991 Win=37240 Len=0

- Para exportar el archivo pcap a un servidor FTP remoto:

FPR4125-1# connect local-mgmt

FPR4125-1(local-mgmt)# dir

1 56936 Aug 07 08:39:35 2020 SSL.pcap

1    29 May 06 17:48:02 2020 blade_debug_plugin

1    19 May 06 17:48:02 2020 bladelog

1    16 Dec 07 17:24:43 2018 cores

2  4096 Dec 07 17:28:46 2018 debug_plugin/

1    31 Dec 07 17:24:43 2018 diagnostics

2  4096 Dec 07 17:22:28 2018 lost+found/

1    25 Dec 07 17:24:31 2018 packet-capture

2  4096 Sep 24 07:05:40 2019 techsupport/

Usage for workspace://

3999125504 bytes total

284364800 bytes used

3509907456 bytes free

FPR4125-1(local-mgmt)# copy workspace:///SSL.pcap ftp://ftp_user@10.62.148.41/SSL.pcap

Password:

FPR4125-1(local-mgmt)#

Error de registro: Error de transporte HTTP

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:58:46 UTC

Failure reason: HTTP transport failed

Pasos recomendados

1. Compruebe si la URL de inicio de llamada es correcta. Puede comprobarlo desde la interfaz de usuario de FXOS o desde la CLI (supervisión de alcance > show callhome detail expand).

2. Habilite una captura y verifique la comunicación TCP (HTTPS) entre la MIO y el tools.cisco.com , como se muestra en la sección Error al autenticar servidor de este documento.

Error de registro: No se pudo conectar al host

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:58:46 UTC

Failure reason: Could Not connect to host

Pasos recomendados

1. Si se habilita una configuración de proxy, verifique que la URL y el puerto del proxy estén configurados correctamente.

2. Habilite una captura y verifique la comunicación TCP (HTTPS) entre la MIO y el tools.cisco.com tal como se muestra en la sección Failed to Authenticate Server de este documento.

Error de registro: El servidor HTTP devuelve un código de error >= 400

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:58:46 UTC

Failure reason: HTTP server returns error code >= 400. Contact proxy server admin if proxy configuration is enabled

Pasos recomendados

1. Si hay una configuración de proxy habilitada, póngase en contacto con el administrador del servidor proxy para obtener información acerca de la configuración de proxy.

2. Habilite una captura y verifique la comunicación TCP (HTTPS) entre la MIO y el tools.cisco.com tal como se muestra en la sección Failed to Authenticate Server de este documento. Intente registrarse de nuevo (opción de forzar) desde la CLI de FXOS:

FPR4125-1 /license # register idtoken ODNmNTExMTAtY2YzOS00Mzc1LWEzNWMtYmNiMmUyNzM4ZmFjLTE1OTkxMTkz%0ANDk0NjR8NkJJdWZpQzRDbmtPR0xBWlVpUzZqMjlySnl5QUczT2M0YVIvcmxm%0ATGczND0%3D%0A force

Error de registro: Error en mensaje de respuesta de backend de análisis

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:58:46 UTC

Failure reason: Parsing backend response message failed

Pasos recomendados

1. Intentos de reintento automático más tarde. Utilice la opción de renovación para reintentar inmediatamente.

FPR4125-1# scope license

FPR4125-1 /license # scope licdebug

FPR4125-1 /license/licdebug # renew

2. Compruebe si la URL de inicio de llamada es correcta.

Problemas de licencia en ASA - 1xxx/21xx Series

Error de registro: Error de envío de mensaje de comunicación

ciscoasa# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERING - REGISTRATION IN PROGRESS

Export-Controlled Functionality: NOT ALLOWED

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 11:29:42 UTC

Failure reason: Communication message send error

Next Registration Attempt: Aug 07 2020 11:46:13 UTC

Pasos recomendados

1. Compruebe la configuración de DNS:

ciscoasa# show run dns

2. Intente hacer ping a tools.cisco.com. En este caso, se utiliza la interfaz de administración:

ciscoasa# ping management tools.cisco.com

^

ERROR: % Invalid Hostname

3. Compruebe la tabla de enrutamiento:

ciscoasa# show route management-only

Asegúrese de que tiene una licencia habilitada, por ejemplo:

ciscoasa# show run license

license smart

feature tier standard

feature strong-encryption

4. Active la captura en la interfaz que enruta hacia el tools.cisco.com (si realiza la captura sin ningún filtro IP, asegúrese de que no tenga abierto ASDM cuando realice la captura para evitar ruidos de captura innecesarios).

ciscoasa# capture CAP interface management match tcp any any eq 443

Advertencia: La captura de paquetes puede tener un impacto adverso en el rendimiento.

5. Habilite temporalmente el nivel 7 de Syslog (debug) y verifique los mensajes de Syslog de ASA durante el proceso de registro:

ciscoasa(config)# logging buffer-size 10000000

ciscoasa(config)# logging buffered  7

ciscoasa(config)# logging enable

ciscoasa# show logging

%ASA-7-717025: Validating certificate chain containing 3 certificate(s).

%ASA-7-717029: Identified client certificate within certificate chain. serial number: 3000683B0F7504F7B244B3EA7FC00927E960D735, subject name: CN=tools.cisco.com,O=Cisco Systems\, Inc.,L=San Jose,ST=CA,C=US.

%ASA-7-717030: Found a suitable trustpoint _SmartCallHome_ServerCA to validate certificate.

%ASA-6-717028: Certificate chain was successfully validated with warning, revocation status was not checked.

%ASA-6-717022: Certificate was successfully validated. serial number: 3000683B0F7504F7B244B3EA7FC00927E960D735, subject name:  CN=tools.cisco.com,O=Cisco Systems\, Inc.,L=San Jose,ST=CA,C=US.

%ASA-6-725002: Device completed SSL handshake with server management:10.62.148.184/22258 to 173.37.145.8/443 for TLSv1.2 session

Intente registrarse de nuevo:

ciscoasa # license smart register idtoken

force

Requisitos especiales para los derechos complementarios

- Es necesario adquirir un derecho de nivel de característica válido antes de configurar cualquier derecho de complemento.

- Todos los derechos de complementos deben liberarse antes de liberar el derecho de nivel de característica.

Estado de autorización durante la operación de reinicio

- Los estados de derecho se guardan en la memoria flash.

- Durante el arranque, esta información se lee de la memoria flash y las licencias se establecen en función del modo de aplicación guardado.

- La configuración de inicio se aplica en función de esta información de derechos almacenada en caché.

- Los derechos se solicitan de nuevo después de cada reinicio.

Compromiso con el soporte del Cisco TAC

FP41xx/FP9300

Si todos los elementos mencionados en este documento fallan, recopile estos resultados de la CLI del chasis y comuníquese con el TAC de Cisco:

Resultado 1:

FPR4125-1# show license techsupport

Resultado 2:

FPR4125-1# scope monitoring

FPR4125-1 /monitoring # scope callhome

FPR4125-1 /monitoring/callhome # show detail expand

Salida 3. Paquete de soporte de chasis FXOS:

FPR4125-1# connect local-mgmt

FPR4125-1(local-mgmt)# show tech-support chassis 1 detail

Resultado 4 (muy recomendado). Captura de Ethanalyzer desde la CLI del chasis:

FP1xxx/FP21xx

Resultado 1:

ciscoasa# show tech-support license

Resultado 2:

ciscoasa# connect fxos admin

firepower-2140# connect local-mgmt

firepower-2140(local-mgmt)# show tech-support fprm detail

Preguntas más frecuentes (FAQ)

En FP21xx, ¿dónde está la ficha Licencias en la interfaz gráfica de usuario del chasis (FCM)?

A partir de la versión 9.13.x, FP21xx admite 2 modos ASA:

- Dispositivo

- Platform

En el modo de dispositivo, no hay ninguna interfaz de usuario de chasis. En el modo de plataforma, hay una interfaz de usuario del chasis, pero la licencia se configura desde la CLI de ASA o ASDM.

Por otro lado, en las plataformas FPR4100/9300, la licencia debe configurarse en FCM mediante GUI o FXOS CLI y los derechos de ASA deben solicitarse a ASA CLI o ASDM.

Referencias:

- Gestión de licencias para ASA

- Dispositivos lógicos para Firepower 4100/9300

- Licencias: Licencia de software inteligente (ASAv, ASA en Firepower)

- Implementación del modo de plataforma ASA con ASDM y Firepower Chassis Manager

¿Cómo puede habilitar una licencia de cifrado segura?

Esta funcionalidad se habilita automáticamente si el token utilizado en el registro de FCM tenía la opción de permitir la funcionalidad de control de exportación en los productos registrados con este token habilitado.

¿Cómo puede habilitar una licencia de cifrado fuerte si las funciones controladas por exportación en el nivel de FCM y el cifrado 3DES-AES relacionado en el nivel de ASA están inhabilitadas?

Si el token no tiene esta opción habilitada, anule el registro de FCM y regístrelo de nuevo con un token que tenga esta opción habilitada.

¿Qué puede hacer si la opción Permitir la funcionalidad de exportación controlada en los productos registrados con este token no está disponible al generar el token?

Póngase en contacto con su equipo de cuentas de Cisco.

¿Es obligatorio configurar la función Strong Encryption en el nivel ASA?

La opción de encriptación segura de la función es obligatoria solo si FCM está integrado con un servidor satélite anterior a la versión 2.3.0. Este es solo un escenario en el que debe configurar esta función.

¿Qué IP se deben permitir en la ruta entre FCM y la nube de licencias inteligentes?

El FXOS utiliza la dirección https://tools.cisco.com/ (puerto 443) para comunicarse con la nube de licencias. La dirección https://tools.cisco.com/ se resuelve en estas direcciones IP:

- 72.163.4.38

- 173.37.145.8

¿Por qué aparece un error de incumplimiento?

El dispositivo puede quedar fuera de conformidad en las siguientes situaciones:

- Utilización excesiva (el dispositivo utiliza licencias no disponibles).

- Expiración de la licencia: una licencia basada en tiempo ha caducado.

- Falta de comunicación: el dispositivo no puede ponerse en contacto con la autoridad responsable de las licencias para volver a autorizarlo.

Para comprobar si su cuenta se encuentra en un estado de Incumplimiento o se acerca a él, debe comparar los derechos que actualmente utiliza su chasis Firepower con los de su cuenta Smart Account.

En un estado de incumplimiento, puede realizar cambios de configuración en funciones que requieren licencias especiales, pero la operación no se verá afectada. Por ejemplo, en los contextos de límite de licencia estándar que ya existen, se sigue ejecutando y se puede modificar su configuración, pero no se puede agregar un nuevo contexto.

¿Por qué sigue recibiendo un error de incumplimiento después de agregar las licencias?

De forma predeterminada, el dispositivo se comunica con la autoridad de licencias cada 30 días para comprobar los derechos. Si desea activarlo manualmente, debe seguir estos pasos:

Para las plataformas FPR1000/2100, debe hacerse a través de ASDM o de CLI:

ASA# license smart renew auth

Para las plataformas FPR4100/9300, se debe realizar a través de la CLI de FXOS:

FP4100# scope system

FP4100 /system # scope license

FP4100 /license # scope licdebug

FP4100 /license/licdebug # renew

¿Por qué no hay ninguna licencia en uso en el nivel ASA?

Asegúrese de que el derecho de ASA se haya configurado en el nivel de ASA, por ejemplo:

ASA(config)# license smart

ASA(config-smart-lic)# feature tier standard

¿Por qué las licencias siguen sin utilizarse incluso después de la configuración de un derecho de ASA?

Este estado se espera si ha implementado un par de failover activo/en espera de ASA y comprueba el uso de la licencia en el dispositivo en espera.

Según la Guía de configuración, la configuración se replica en la unidad standby, pero la unidad standby no utiliza la configuración; permanece en un estado almacenado en caché. Sólo la unidad activa solicita las licencias al servidor. Las licencias se agregan en una sola licencia de failover que es compartida por el par de failover, y esta licencia agregada también se almacena en caché en la unidad standby que se utilizará si se convierte en la unidad activa en el futuro. Para referencia: Licencias de clúster de conmutación por error o ASA.

¿Qué puede hacer si FCM no tiene acceso a Internet?

Como alternativa, puede implementar Cisco License Central On-Prem (anteriormente conocido como Satellite). Se trata de un componente de Cisco Smart Licensing que funciona junto con Cisco License Central. Ofrece visibilidad casi en tiempo real y capacidades de generación de informes de las licencias de Cisco que compra y consume. También proporciona a las organizaciones sensibles a la seguridad una forma de acceder a un subconjunto de la funcionalidad de Cisco License Central sin el uso de una conexión directa a Internet para gestionar su base instalada.

¿Dónde puede encontrar más información sobre Cisco License Central On-Prem?

Puede encontrar esta información en la Guía de configuración de FXOS:

- Configuración de un servidor satélite de licencia inteligente para el chasis Firepower 4100/9300

- Configuración del registro de Firepower Chassis Manager en una central de licencias de Cisco in situ

Información Relacionada

- Guía de configuración CLI de operaciones generales de la serie Cisco ASA

- Gestión de licencias para ASA

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems