Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Problema

Syslogs y salida de depuración

Solución

Verificación

Cambio del certificado de la CA raíz: octubre de 2018

Plataformas 4100/9300 que ejecutan ASA

Pasos de resolución

Instalaciones de software ASA que requieren el cumplimiento de los estándares federales de procesamiento de la información (FIPS)

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo determinar los errores de ASA Smart Licensing que se deben a un error de protocolo de enlace de certificado.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Este documento describe cómo abordar un cambio que ocurrió en marzo de 2016 y octubre de 2018, en el que los servidores web que alojan tools.cisco.com se migraron a un certificado raíz de autoridad de certificación (CA) diferente. Después de esa migración, algunos dispositivos ASA (Adaptive Security Appliance) no pueden conectarse al portal de licencias de software inteligente (alojado en tools.cisco.com) cuando registran un token de ID o mientras intentan renovar las autorizaciones actuales. Se determinó que se trataba de un problema relacionado con el certificado. Específicamente, el nuevo certificado que se presenta al ASA está firmado por una CA intermedia diferente de la que el ASA espera y se ha precargado.

Problema

Cuando se intenta registrar un ASAv en el portal de licencias de software inteligente, el registro falla debido a un error de conexión o comunicación. Los comandos show license registration y call-home test profile license muestran estos resultados.

ASAv# show license registration

Registration Status: Retry In Progress.

Registration Start Time: Mar 22 13:25:46 2016 UTC

Registration Status: Retry In Progress.

Registration Start Time: Mar 22 13:25:46 2016 UTC

Last Retry Start Time: Mar 22 13:26:32 2016 UTC.

Next Scheduled Retry Time: Mar 22 13:45:31 2016 UTC.

Number of Retries: 1.

Last License Server response time: Mar 22 13:26:32 2016 UTC.

Last License Server response message: Communication message send response error

ASAv# call-home test profile License

INFO: Sending test message to DDCEService

ERROR: Failed: CONNECT_FAILED(35)

Sin embargo, ASAv puede resolver tools.cisco.com y conectarse al puerto TCP 443 con un ping TCP.

Syslogs y salida de depuración

La salida de Syslog en el ASAv después de un intento de registro puede mostrar lo siguiente:

%ASA-3-717009: Certificate validation failed. No suitable trustpoints found to validate

certificate serial number: 250CE8E030612E9F2B89F7058FD, subject name:

cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5,ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc.

- For authorized use only,ou=VeriSign Trust Network,o=VeriSign\, Inc.,c=US, issuer name:

ou=Class 3 Public Primary Certification Authority,o=VeriSign\, Inc.,c=US .

%ASA-3-717009: Certificate validation failed. No suitable trustpoints found to validate

certificate serial number: 513FB9743870B73440418699FF, subject name:

cn=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4,ou=Symantec Trust Network,o=Symantec

Corporation,c=US, issuer name: cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority

- G5,ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only,ou=VeriSign Trust Network,

o=VeriSign\, Inc.,c=US .

Para obtener más información, ejecute estos comandos debug mientras intenta realizar otro registro. Se observan errores de Secure Socket Layer.

debug license 255

debug license agent all

debug call-home all

debug ssl 255

Específicamente, este mensaje se ve como parte de ese resultado:

error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify

failed@s3_clnt.c:1492

En la configuración predeterminada de ASAv, hay un punto de confianza llamado _SmartCallHome_ServerCA que tiene un certificado cargado y emitido con el nombre de sujeto "cn=Verisign Class 3 Secure Server CA - G3".

ASAv# show crypto ca certificate

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 6ecc7aa5a7032009b8cebc2d491

Certificate Usage: General Purpose

Public Key Type: RSA (2048 bits)

Signature Algorithm: SHA1 with RSA Encryption

Issuer Name:

cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5

ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only

ou=VeriSign Trust Network

o=VeriSign\, Inc.

c=US

Subject Name:

cn=VeriSign Class 3 Secure Server CA - G3

ou=Terms of use at https:// verisign /rpa (c)10

ou=VeriSign Trust Network

o=VeriSign\, Inc.

c=US

OCSP AIA:

URL: http://ocsp verisign

CRL Distribution Points:

[1]  http://crl verisign/pca3-g5.crl

Validity Date:

start date: 00:00:00 UTC Feb 8 2010

end   date: 23:59:59 UTC Feb 7 2020

Associated Trustpoints: _SmartCallHome_ServerCA

Sin embargo, en los registros del sistema anteriores, el ASA indica que obtiene un certificado del portal de licencias de software inteligente firmado por un intermediario llamado "cn=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4".

Nota: Los nombres de los sujetos son similares, pero tienen dos diferencias: Verisign frente a Symantec al principio y G3 frente a G4 al final.

Solución

ASAv necesita descargar un conjunto de confianza que contenga los certificados raíz o intermedios adecuados para validar la cadena.

En la versión 9.5.2 y posteriores, ASAv tiene el conjunto de confianza configurado para la importación automática a las 10:00 PM hora local del dispositivo:

ASAv# sh run crypto ca trustpool

crypto ca trustpool policy

auto-import

ASAv# sh run all crypto ca trustpool

crypto ca trustpool policy

revocation-check none

crl cache-time 60

crl enforcenextupdate

auto-import

auto-import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

auto-import time 22:00:00

Si se trata de una instalación inicial y las búsquedas del sistema de nombres de dominio (DNS) y la conectividad a Internet no se han realizado todavía en ese momento, la importación automática no se ha realizado correctamente y debe completarse manualmente.

En versiones anteriores, como la 9.4.x, la importación automática del grupo de confianza no está configurada en el dispositivo y debe importarse manualmente.

En cualquier versión, este comando importa el conjunto de confianza y los certificados relevantes:

ASAv# crypto ca trustpool import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Root file signature verified.

You are about to update the current trusted certificate pool

with the 17145 byte file at http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Do you want to continue? (y/n)

Trustpool import:

attempted:  14

installed:  14

duplicates: 0

expired:    0

failed:     0

Verificación

Una vez que el grupo de confianza es importado por el comando manual o es después de las 10:00 PM hora local, este comando verifica que hay certificados instalados en el grupo de confianza:

ASAv# show crypto ca trustpool policy

14 trustpool certificates installed

Trustpool auto import statistics:

Last import result: FAILED

Next scheduled import at 22:00:00 UTC Wed Mar 23 2016

Trustpool Policy

Trustpool revocation checking is disabled

CRL cache time: 60 seconds

CRL next update field: required and enforced

Automatic import of trustpool certificates is enabled

Automatic import URL: http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Download time: 22:00:00

Policy Overrides:

None configured

Nota: En el resultado anterior, la última importación de actualización automática falló porque DNS no estaba operativo la última vez que se intentó automáticamente, por lo que sigue mostrando el último resultado de importación automática como erróneo. Sin embargo, se ejecutó una actualización manual del conjunto de confianza que se actualizó correctamente (por lo que muestra 14 certificados instalados).

Una vez instalado el conjunto de confianza, el comando de registro de token se puede ejecutar nuevamente para registrar el ASAv con el portal de licencias de software inteligente.

ASAv# license smart register idtoken id_token force

Si ASAv ya estaba registrado en el portal de licencias de software inteligente, pero las renovaciones de autorización fallaron, también se pueden intentar manualmente.

ASAv# license smart renew auth

Cambio del certificado de la CA raíz: octubre de 2018

El certificado de la CA raíz para tools.cisco.com fue cambiado el viernes, 5 de octubre de 2018.

Este cambio no puede afectar a la versión 9.6(2) y posteriores del ASAv implementado actualmente ni a la versión del ASA que ejecuta Firepower 2100 si no se permite la comunicación con http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b.  Existe una función de importación automática de certificados que está habilitada de forma predeterminada en todas las plataformas ASA Smart Licensed mencionadas anteriormente.  La salida de ‘show crypto ca trustpool’ contiene el certificado ‘QuoVadis Root CA 2’:

CA Certificate

Fingerprint: 5e397bddf8baec82e9ac62ba0c54002b

Issuer Name:

cn=QuoVadis Root CA 2

o=QuoVadis Limited

c=BM

Subject Name:

cn=QuoVadis Root CA 2

o=QuoVadis Limited

c=BM

Para las nuevas implementaciones, puede ejecutar el comando "crypto ca trustpool import default" y descargar el paquete de certificados predeterminado de Cisco que contiene el certificado de QuoVadis.  Si esto no funciona, puede instalar el certificado manualmente:

asa(config)# crypto ca trustpoint QuoVadisRootCA2

asa(config-ca-trustpoint)# enrollment terminal

asa(config-ca-trustpoint)# crl configure

asav(config-ca-crl)# crypto ca authenticate QuoVadisRootCA2

Enter the base 64 encoded CA certificate.

End with the word "quit" on a line by itself

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

GTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJv

b3QgQ0EgMjAeFw0wNjExMjQxODI3MDBaFw0zMTExMjQxODIzMzNaMEUxCzAJBgNV

BAYTAkJNMRkwFwYDVQQKExBRdW9WYWRpcyBMaW1pdGVkMRswGQYDVQQDExJRdW9W

YWRpcyBSb290IENBIDIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCa

GMpLlA0ALa8DKYrwD4HIrkwZhR0In6spRIXzL4GtMh6QRr+jhiYaHv5+HBg6XJxg

Fyo6dIMzMH1hVBHL7avg5tKifvVrbxi3Cgst/ek+7wrGsxDp3MJGF/hd/aTa/55J

WpzmM+Yklvc/ulsrHHo1wtZn/qtmUIttKGAr79dgw8eTvI02kfN/+NsRE8Scd3bB

rrcCaoF6qUWD4gXmuVbBlDePSHFjIuwXZQeVikvfj8ZaCuWw419eaxGrDPmF60Tp

+ARz8un+XJiM9XOva7R+zdRcAitMOeGylZUtQofX1bOQQ7dsE/He3fbE+Ik/0XX1

ksOR1YqI0JDs3G3eicJlcZaLDQP9nL9bFqyS2+r+eXyt66/3FsvbzSUr5R/7mp/i

Ucw6UwxI5g69ybR2BlLmEROFcmMDBOAENisgGQLodKcftslWZvB1JdxnwQ5hYIiz

PtGo/KPaHbDRsSNU30R2be1B2MGyIrZTHN81Hdyhdyox5C315eXbyOD/5YDXC2Og

/zOhD7osFRXql7PSorW+8oyWHhqPHWykYTe5hnMz15eWniN9gqRMgeKh0bpnX5UH

oycR7hYQe7xFSkyyBNKr79X9DFHOUGoIMfmR2gyPZFwDwzqLID9ujWc9Otb+fVuI

yV77zGHcizN300QyNQliBJIWENieJ0f7OyHj+OsdWwIDAQABo4GwMIGtMA8GA1Ud

EwEB/wQFMAMBAf8wCwYDVR0PBAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQahGK8SEwzJQTU7tD2

A8QZRtGUazBuBgNVHSMEZzBlgBQahGK8SEwzJQTU7tD2A8QZRtGUa6FJpEcwRTEL

MAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMT

ElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMoICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBAD4KFk2f

BluornFdLwUvZ+YTRYPENvbzwCYMDbVHZF34tHLJRqUDGCdViXh9duqWNIAXINzn

g/iN/Ae42l9NLmeyhP3ZRPx3UIHmfLTJDQtyU/h2BwdBR5YM++CCJpNVjP4iH2Bl

fF/nJrP3MpCYUNQ3cVX2kiF495V5+vgtJodmVjB3pjd4M1IQWK4/YY7yarHvGH5K

WWPKjaJW1acvvFYfzznB4vsKqBUsfU16Y8Zsl0Q80m/DShcK+JDSV6IZUaUtl0Ha

B0+pUNqQjZRG4T7wlP0QADj1O+hA4bRuVhogzG9Yje0uRY/W6ZM/57Es3zrWIozc

hLsib9D45MY56QSIPMO661V6bYCZJPVsAfv4l7CUW+v90m/xd2gNNWQjrLhVoQPR

TUIZ3Ph1WVaj+ahJefivDrkRoHy3au000LYmYjgahwz46P0u05B/B5EqHdZ+XIWD

mbA4CD/pXvk1B+TJYm5Xf6dQlfe6yJvmjqIBxdZmv3lh8zwc4bmCXF2gw+nYSL0Z

ohEUGW6yhhtoPkg3Goi3XZZenMfvJ2II4pEZXNLxId26F0KCl3GBUzGpn/Z9Yr9y

4aOTHcyKJloJONDO1w2AFrR4pTqHTI2KpdVGl/IsELm8VCLAAVBpQ570su9t+Oza

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

quit

INFO: Certificate has the following attributes:

Fingerprint:     5e397bdd f8baec82 e9ac62ba 0c54002b

Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint CA certificate accepted.

% Certificate successfully imported

Plataformas 4100/9300 que ejecutan ASA

Este problema ha afectado a unos 4100/9300 en el campo que ejecutan ASA, que se basa en Firepower eXtensible Operating System (FXOS) para proporcionar información sobre licencias inteligentes:

Unidad afectada:

FP9300-1-A-A-A /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: CALO

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 01 18:37:38 2018 UTC

Last Renewal Attempt: FAILED on Oct 09 17:32:59 2018 UTC

Failure reason: Failed to authenticate server

Pasos de resolución

Para resolver, debe crear un nuevo punto de confianza e introducir los datos del certificado en FXOS:

FPR-2-A /license # scope security

FPR-2-A /security # enter trustpoint QuoVadisRootCA2

FPR-2-A /security/trustpoint* # set certchain

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Trustpoint Certificate Chain:    (THIS PART NEEDS TO BE COPY/PASTED)

>

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

GTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJv

b3QgQ0EgMjAeFw0wNjExMjQxODI3MDBaFw0zMTExMjQxODIzMzNaMEUxCzAJBgNV

BAYTAkJNMRkwFwYDVQQKExBRdW9WYWRpcyBMaW1pdGVkMRswGQYDVQQDExJRdW9W

YWRpcyBSb290IENBIDIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCa

GMpLlA0ALa8DKYrwD4HIrkwZhR0In6spRIXzL4GtMh6QRr+jhiYaHv5+HBg6XJxg

Fyo6dIMzMH1hVBHL7avg5tKifvVrbxi3Cgst/ek+7wrGsxDp3MJGF/hd/aTa/55J

WpzmM+Yklvc/ulsrHHo1wtZn/qtmUIttKGAr79dgw8eTvI02kfN/+NsRE8Scd3bB

rrcCaoF6qUWD4gXmuVbBlDePSHFjIuwXZQeVikvfj8ZaCuWw419eaxGrDPmF60Tp

+ARz8un+XJiM9XOva7R+zdRcAitMOeGylZUtQofX1bOQQ7dsE/He3fbE+Ik/0XX1

ksOR1YqI0JDs3G3eicJlcZaLDQP9nL9bFqyS2+r+eXyt66/3FsvbzSUr5R/7mp/i

Ucw6UwxI5g69ybR2BlLmEROFcmMDBOAENisgGQLodKcftslWZvB1JdxnwQ5hYIiz

PtGo/KPaHbDRsSNU30R2be1B2MGyIrZTHN81Hdyhdyox5C315eXbyOD/5YDXC2Og

/zOhD7osFRXql7PSorW+8oyWHhqPHWykYTe5hnMz15eWniN9gqRMgeKh0bpnX5UH

oycR7hYQe7xFSkyyBNKr79X9DFHOUGoIMfmR2gyPZFwDwzqLID9ujWc9Otb+fVuI

yV77zGHcizN300QyNQliBJIWENieJ0f7OyHj+OsdWwIDAQABo4GwMIGtMA8GA1Ud

EwEB/wQFMAMBAf8wCwYDVR0PBAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQahGK8SEwzJQTU7tD2

A8QZRtGUazBuBgNVHSMEZzBlgBQahGK8SEwzJQTU7tD2A8QZRtGUa6FJpEcwRTEL

MAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMT

ElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMoICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBAD4KFk2f

BluornFdLwUvZ+YTRYPENvbzwCYMDbVHZF34tHLJRqUDGCdViXh9duqWNIAXINzn

g/iN/Ae42l9NLmeyhP3ZRPx3UIHmfLTJDQtyU/h2BwdBR5YM++CCJpNVjP4iH2Bl

fF/nJrP3MpCYUNQ3cVX2kiF495V5+vgtJodmVjB3pjd4M1IQWK4/YY7yarHvGH5K

WWPKjaJW1acvvFYfzznB4vsKqBUsfU16Y8Zsl0Q80m/DShcK+JDSV6IZUaUtl0Ha

B0+pUNqQjZRG4T7wlP0QADj1O+hA4bRuVhogzG9Yje0uRY/W6ZM/57Es3zrWIozc

hLsib9D45MY56QSIPMO661V6bYCZJPVsAfv4l7CUW+v90m/xd2gNNWQjrLhVoQPR

TUIZ3Ph1WVaj+ahJefivDrkRoHy3au000LYmYjgahwz46P0u05B/B5EqHdZ+XIWD

mbA4CD/pXvk1B+TJYm5Xf6dQlfe6yJvmjqIBxdZmv3lh8zwc4bmCXF2gw+nYSL0Z

ohEUGW6yhhtoPkg3Goi3XZZenMfvJ2II4pEZXNLxId26F0KCl3GBUzGpn/Z9Yr9y

4aOTHcyKJloJONDO1w2AFrR4pTqHTI2KpdVGl/IsELm8VCLAAVBpQ570su9t+Oza

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

>ENDOFBUF <---manually type this on a new line after the ----END OF CERTIFICATE---- line and press ENTER

A continuación, realice el cambio y renueve la licencia:

FPR-2-A /security/trustpoint* # comm

FPR-2-A /security/trustpoint # scope license

FPR-2-A /license # scope licdebug

FPR-2-A /license/licdebug # renew

Ahora debe comprobar que se ha renovado la licencia:

FP9300-1-A-A-A /license/licdebug # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: CALO

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 01 18:37:38 2018 UTC

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Oct 09 17:39:07 2018 UTC

Next Renewal Attempt: Apr 07 17:39:08 2019 UTC

Registration Expires: Oct 09 17:33:07 2019 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Oct 09 17:39:12 2018 UTC

Last Communication Attempt: SUCCESS on Oct 09 17:39:12 2018 UTC

Next Communication Attempt: Nov 08 17:39:12 2018 UTC

Communication Deadline: Jan 07 17:33:11 2019 UTC

Instalaciones de software ASA que requieren el cumplimiento de los estándares federales de procesamiento de la información (FIPS)

Para las plataformas basadas en ASA que requieren cumplimiento de FIPS, la importación del certificado de CA 2 raíz de QuoVadis puede fallar por no cumplir con los requisitos criptográficos de la firma y se puede mostrar este mensaje:

Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint CA certificate is not FIPS compliant.

% Error in saving certificate: status = FAIL

Como solución alternativa para las instalaciones ASA compatibles con FIPS, importe el certificado intermedio HydrantID SSL ICA G2. A continuación, se muestra el certificado HydrantID SSL ICA G2 y cumple con los requisitos del algoritmo de firma sha256WithRSAEncryption, consulte la documentación que se muestra en este artículo para cargar el certificado basado en su plataforma:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGxDCCBKygAwIBAgIUdRcWd4PQQ361VsNXlG5FY7jr06wwDQYJKoZIhvcNAQEL

BQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZ

BgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMjAeFw0xMzEyMTcxNDI1MTBaFw0yMzEy

MTcxNDI1MTBaMF4xCzAJBgNVBAYTAlVTMTAwLgYDVQQKEydIeWRyYW50SUQgKEF2

YWxhbmNoZSBDbG91ZCBDb3Jwb3JhdGlvbikxHTAbBgNVBAMTFEh5ZHJhbnRJRCBT

U0wgSUNBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA9p1ZOA9+

H+tgdln+STF7bdOxvnOERYyjo8ZbKumzigNePSwbQYVWuso76GI843yjaX2rhn0+

Jt0NVJM41jVctf9qwacVduR7CEi0qJgpAUJyZUuB9IpFWF1Kz14O3Leh6URuRZ43

RzHaRmNtzkxttGBuOtAg+ilOuwiGAo9VQLgdONlqQFcrbp97/fO8ZIqiPrbhLxCZ

fXkYi3mktZVRFKXG62FHAuH1sLDXCKba3avDcUR7ykG4ZXcmp6kl14UKa8JHOHPE

NYyr0R6oHELOGZMox1nQcFwuYMX9sJdAUU/9SQVXyA6u6YtxlpZiC8qhXM1IE00T

Q9+q5ppffSUDMC4V/5If5A6snKVP78M8qd/RMVswcjMUMEnov+wykwCbDLD+IReM

A57XX+HojN+8XFTL9Jwge3z3ZlMwL7E54W3cI7f6cxO5DVwoKxkdk2jRIg37oqSl

SU3z/bA9UXjHcTl/6BoLho2p9rWm6oljANPeQuLHyGJ3hc19N8nDo2IATp70klGP

kd1qhIgrdkki7gBpanMOK98hKMpdQgs+NY4DkaMJqfrHzWR/CYkdyUCivFaepaFS

K78+jVu1oCMOFOnucPXL2fQa3VQn+69+7mA324frjwZj9NzrHjd0a5UP7waPpd9W

2jZoj4b+g+l+XU1SQ+9DWiuZtvfDW++k0BMCAwEAAaOCAZEwggGNMBIGA1UdEwEB

/wQIMAYBAf8CAQAweAYDVR0gBHEwbzAIBgZngQwBAgEwCAYGZ4EMAQICMA4GDCsG

AQQBvlgAAmQBAjBJBgwrBgEEAb5YAAOHBAAwOTA3BggrBgEFBQcCARYraHR0cDov

L3d3dy5oeWRyYW50aWQuY29tL3N1cHBvcnQvcmVwb3NpdG9yeTByBggrBgEFBQcB

AQRmMGQwKgYIKwYBBQUHMAGGHmh0dHA6Ly9vY3NwLnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNv

bTA2BggrBgEFBQcwAoYqaHR0cDovL3RydXN0LnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNvbS9x

dnJjYTIuY3J0MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAfBgNVHSMEGDAWgBQahGK8SEwzJQTU

7tD2A8QZRtGUazA5BgNVHR8EMjAwMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLnF1b3ZhZGlz

Z2xvYmFsLmNvbS9xdnJjYTIuY3JsMB0GA1UdDgQWBBSYarYtLr+nqp/299YJr9WL

V/mKtzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAlraik8EDDUkpAnIOajO9/r4dpj/Zry76

6SH1oYPo7eTGzpDanPMeGMuSmwdjUkFUPALuWwkaDERfz9xdyFL3N8CRg9mQhdtT

3aWQUv/iyXULXT87EgL3b8zzf8fhTS7r654m9WM2W7pFqfimx9qAlFe9XcVlZrUu

9hph+/MfWMrUju+VPL5U7hZvUpg66mS3BaN15rsXv2+Vw6kQsQC/82iJLHvtYVL/

LwbNio18CsinDeyRE0J9wlYDqzcg5rhD0rtX4JEmBzq8yBRvHIB/023o/vIO5oxh

83Hic/2Xgwksf1DKS3/z5nTzhsUIpCpwkN6nHp6gmA8JBXoUlKQz4eYHJCq/ZyC+

BuY2vHpNx6101J5dmy7ps7J7d6mZXzguP3DQN84hjtfwJPqdf+/9RgLriXeFTqwe

snxbk2FsPhwxhiNOH98GSZVvG02v10uHLVaf9B+puYpoUiEqgm1WG5mWW1PxHstu

Ew9jBMcJ6wjQc8He9rSUmrhBr0HyhckdC99RgEvpcZpV2XL4nPPrTI2ki/c9xQb9

kmhVGonSXy5aP+hDC+Ht+bxmc4wN5x+vB02hak8Hh8jIUStRxOsRfJozU0R9ysyP

EZAHFZ3Zivg2BaD4tOISO8/T2FDjG7PNUv0tgPAOKw2t94B+1evrSUhqJDU0Wf9c

9vkaKoPvX4w=

-----END CERTIFICATE-----

Información Relacionada

- Asistencia técnica y descargas de Cisco