Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

Configuración en el router cliente

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo Cisco Internetwork Operating System (IOS) elige el servidor de autenticación, autorización y contabilidad (AAA) de la lista de varios servidores AAA configurados, cuando se utiliza un nuevo estilo AAA Command Line Interpreter (CLI) radius server <AAA Server name>.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Se puede acceder al servidor AAA desde el dispositivo IOS (denominado router cliente a partir de aquí)

- Dirección de protocolo de Internet del cliente (dirección IP) configurada en el servidor AAA

- Políticas de usuario configuradas en el servidor AAA

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

radius-server host <dirección IP del servidor AAA> se deprecará pronto. Por lo tanto, debe migrar al nuevo servidor de radio CLI <nombre del servidor AAA>. Consulte este ejemplo de un router de laboratorio:

Client(config)#radius-server host 192.168.10.1

Warning: This CLI will be deprecated soon. Please move to radius server <name> CLI.

Configurar

Nota: Use la Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener más información sobre los comandos usados en esta sección.

Configuración en el router cliente

Este es un ejemplo de la configuración en el router cliente:

aaa new-model

aaa authentication ppp default group RAD1 local

aaa group server radius RAD1

server name SERVER1

server name SERVER2

radius server SERVER2

address ipv4 10.106.60.9 auth-port 1645 acct-port 1646

key cisco

radius server SERVER1

address ipv4 10.106.61.9 auth-port 1645 acct-port 1646

key cisco

Verificación

Vea este vídeo para verificarlo.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Configuración de AAA básico en un servidor de acceso

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems