Contenido

Introducción

Prerequisites

Recomendaciones

Componentes Utilizados

Background

Configuración

Verificación

Introducción

Este documento describe la configuración para realizar una NAT estática desde el VRF del lado de servicio al VRF de transporte en un router SD-WAN IOS-XE de Cisco.

Prerequisites

Se deben utilizar los dispositivos Cisco IOS-XE SD-WAN en la versión 17.2.1 o posterior del código.

Recomendaciones

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Red de área extensa definida por software (SD-WAN) de Cisco

- traducción de Dirección de Red (NAT)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware.

- C8000V versión 17.6.3a

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Background

Para configurar el servicio para transportar NAT estática descrito en este documento, se utiliza esta topología.

Configuración

Esta configuración se puede realizar a través de la CLI del router o a través de una plantilla de complementos de la CLI de vManage.

Se requiere configuración de sobrecarga NAT

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface <WAN Interface> overload

Configurar una instrucción NAT estática

ip nat inside source static <inside local IP of server> <inside global IP of server> vrf <vrf server is in> egress-interface <WAN Interface>

Configure una ruta en el tráfico de routing de reenvío y routing virtuales (VRF) al VRF global para el tráfico de salida

ip nat route vrf <vrf of server> <inside global IP of server> 255.255.255.255 global

Habilite NAT en la interfaz:

interface

ip nat outside

Ejemplo de configuración:

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface GigabitEthernet1 overload

ip nat inside source static 192.168.173.5 172.18.123.213 vrf 10 egress-interface GigabitEthernet1

ip nat route vrf 10 172.18.123.213 255.255.255.255 global

interface GigabitEthernet1

ip nat outside

Verificación

Una vez completada la configuración, la funcionalidad se puede verificar con el comando show ip nat translations.

cEdge#sh ip nat translations

Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global

---  172.18.123.213        192.168.173.5         ---                   ---

tcp  172.18.123.213:22     192.168.173.5:22      172.18.123.224:50708  172.18.123.224:50708

tcp  172.18.123.213:53496  192.168.173.5:53496   10.165.200.226:443    10.165.200.226:443

En el resultado anterior, se observa que ahora hay traducciones NAT exitosas en el router. Para realizar la prueba, se realizó una sesión ssh en el propio PC desde otro dispositivo en el vrf de transporte.