Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Verificación de modo

Configuración

Configuración de interfaz física

Configuración de subinterfaz

Configuración del sistema

Activación de CSR1000V y C8000V

Verificación de conexiones de control

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe la configuración básica y el orden de confirmación para incorporar un router de borde de Cisco a una superposición de red de área extensa definida por software.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Red de área extensa definida por software (SD-WAN) de Cisco

- Interfaz de línea de comandos (CLI) básica de Cisco IOS® XE

Componentes Utilizados

Este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware:

- Cisco Edge Router versión 17.6.3

- vManage versión 20.6.3

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Nota: En esta guía se da por hecho que, para los routers físicos, el número de serie del router de extremo de Cisco ya se encuentra en el portal Cisco Network Plug & Play (PnP) y se ha sincronizado con la lista de dispositivos vManage; y, para los routers de extremo virtuales, que se ha agregado una instancia virtual al portal PnP y se ha sincronizado con vManage.

Verificación de modo

Paso 1. Verifique que el router esté en el modo administrado por el controlador.

show platform software device-mode

show version | in mode

Ejemplo:

Router# show platform software device-mode

Device Operating-mode: Controller-Managed

Device-mode bootup status:

8/03 00:44:16 System is green

Bootup Success

Router# show version | in mode

Router operating mode: Controller-Managed

Nota: Si el modo operativo resulta en Autonomous, mueva el router a Controller-Managed con el controller-mode enable comando.

Paso 2. Realice un reinicio del software.

En el caso de una nueva tarjeta integrada, se recomienda limpiar el dispositivo con un reinicio de software, lo que garantiza que se eliminen todas las configuraciones anteriores de la base de datos de configuración (CBD).

Router# request platform software sdwan software reset

El dispositivo se recarga y arranca con una configuración en blanco.

Paso 3. Detenga el proceso de detección de PNP.

Si no es necesario el aprovisionamiento sin intervención del usuario (ZTP), detenga el proceso de detección de PNP.

Router# pnpa service discovery stop

Nota: el proceso PNP se detiene en 5-10 minutos.

Configuración

Se tratan dos escenarios:

- Interfaces físicas

- Subinterfaces

Ambos escenarios necesitan un túnel Cisco IOS XE y un túnel SD-WAN asociados con una interfaz para funcionar y una configuración básica del sistema SD-WAN.

Configuración de interfaz física

La configuración de la interfaz y el túnel para VPN 0 o Global VRF requiere un orden específico; de lo contrario, hay errores en las asociaciones de la interfaz del túnel.

Orden de configuración:

1. Interfaz física

2. Ruta predeterminada

3. Registrar cambios

4. Túnel XE con una interfaz física como origen

5. Túnel SD-WAN XE

6. Registrar cambios

Ejemplo:

!IOS-XE Portion

!

config-transaction

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

negotiation auto

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1

!

commit    <<<<<<<<<< Commit changes here

!

interface Tunnel0

no shutdown

ip unnumbered GigabitEthernet0/0/0

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel mode sdwan

exit

!

! SD-WAN portion

!

sdwan

interface GigabitEthernet0/0/0

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color default

allow-service all

!

commit    <<<<<<<<<< Commit changes here

!

end

Si los cambios se confirman en un orden diferente, puede generar un error porque la interfaz de túnel IOS XE de Cisco no está asociada con la interfaz de túnel SD-WAN.

cEdge(config-if)# commit

Aborted: 'interface Tunnel 0 ios-tun:tunnel': Tunnel interface doesn't have corresponding sdwan GigabitEthernet0/0/0 interface

En la dirección opuesta, si se intenta remover un túnel SD-WAN sin el túnel Cisco IOS XE simultáneamente, puede conducir a un error de referencia.

cEdge(config)# commit

Aborted: 'sdwan interface GigabitEthernet0/0/0 tunnel-interface' : No Tunnel interface found with tunnel source set to SDWAN interface

Configuración de subinterfaz

La interfaz física, la subinterfaz y la configuración de túnel para VPN 0 o Global VRF requieren un orden específico; de lo contrario, hay errores en las asociaciones de interfaz de túnel.

Orden de configuración:

1. Interfaz física

2. Subinterfaz

3. Ruta predeterminada

4. Registrar cambios

5. Túnel XE con una subinterfaz como origen

6. Túnel SD-WAN XE

7. Registrar cambios

Ejemplo:

!IOS-XE Portion

!

config-transaction

interface GigabitEthernet0/0/0

no shutdown

no ip address

ip mtu 1500

mtu 1500

!

interface GigabitEthernet0/0/0.100

no shutdown

encapsulation dot1Q 100

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

ip mtu 1496

mtu 1496

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1

!

commit      <<<<<<<<<< Commit changes here

!

interface Tunnel0

no shutdown

ip unnumbered GigabitEthernet0/0/0.100

tunnel source GigabitEthernet0/0/0.100

tunnel mode sdwan

exit

!

! SD-WAN portion

!

sdwan

interface GigabitEthernet0/0/0.100

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color default

allow-service all

!

commit      <<<<<<<<<< Commit changes here

!

end

Nota: Para acomodar el campo de 32 bits agregado a los paquetes por el protocolo 802.1Q, la MTU para las subinterfaces debe ser al menos 4 bytes menor que la MTU de la interfaz física. Esto se configura con el mtu

comando. La MTU predeterminada en una interfaz física es de 1500 bytes, por lo tanto, la MTU de la subinterfaz no debe ser mayor que 1496 bytes. Además, si la subinterfaz requiere una MTU de 1500 bytes, la MTU de la interfaz física se puede ajustar a 1504 bytes.

Si los cambios se confirman en un orden diferente, puede generar un error porque la interfaz de túnel IOS XE de Cisco no está asociada con la interfaz de túnel SD-WAN.

cEdge(config)# commit

Aborted: 'sdwan interface GigabitEthernet0/0/0.100 tunnel-interface' : No Tunnel interface found with tunnel source set to SDWAN interface

Configuración del sistema

Para unirse al fabric SD-WAN, el router de extremo de Cisco necesita información superpuesta básica en el sistema para poder iniciar la autenticación con vBond.

1. System IP: Identificador único del router de borde, viene en formato de puntos octales. No es una IP enrutable.

2. ID del sitio: identificador único del sitio.

3. Nombre de la organización: Identificador único de la superposición de SD-WAN.

4. IP y puerto vBond: IP y puerto vBond. Se puede obtener del propio vBond con el show sdwan running-config system comando.

Ejemplo:

config-transaction

system

system-ip 10.10.10.1

site-id 10

organization-name SDWAN-OVERLAY

vbond 172.16.120.20 port 12346

!

commit

Inmediatamente después de confirmar la configuración del sistema, el router de extremo de Cisco se pone en contacto con vBond para la autenticación y comienza a crear conexiones de control con vManage y vsmarts.

Activación de CSR1000V y C8000V

Los routers virtuales Cisco Edge requieren un paso adicional para asociar un chasis y un token, ya que no son hardware real y el identificador de dispositivo único universal (UUDI) es virtual.

En la GUI de vManage, vaya a: Configuration > Devices y localice una entrada CSR1000v o C8000v disponible:

Ejecute la activación y sustituya los números de serie y chasis en el comando.

request platform software sdwan vedge_cloud activate chassis-number CHASSIS_NUMBER token TOKEN_ID

Ejemplo:

Router# request platform software sdwan vedge_cloud activate chassis-number 7AD5C8CE-301E-4DA8-A74E-90A316XXXXXX token 23ffdf400cb14e489332a74b8fXXXXXX

Verificación de conexiones de control

Verifique el estado de las conexiones de control con los comandos de verificación.

show sdwan control connections

show sdwan control connection-history

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

- Solucionar problemas de conexiones de control SD-WAN