Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo realizar una reversión del software en un router que ejecuta Cisco IOS® XE SD-WAN de nuevo al software original.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

El usuario no puede configurar boot system flash bootflash: configuración de la imagen para iniciar la imagen original de Cisco IOS XE:

router#config-transaction

admin connected from 127.0.0.1 using console on router

router(config)#boot ?

^

% Invalid input detected at '^' marker.

router(config)#boot system flash bootflash:c1100-universalk9_ias.16.06.05.SPA.bin

-------------------^

syntax error: unknown command

Solución

El procedimiento es similar a una actualización de software a Cisco IOS XE SD-WAN Software.

1. Copie el software necesario en la memoria flash de inicialización o cárguelo en una unidad flash USB.

2. Asegúrese de que el router esté conectado a una consola de administración.

3. Si PnP se está ejecutando, detenga PnP para permitir el acceso a la CLI:

router#pnpa service discovery stop

4. Cambie config-register a 0x0:

router#config-transaction

router(config)#config-register 0x0

router(config)#commit

router(config)#end

5. Verifique que config-register esté configurado en 0x0 cuando el router se reinicia:

router#show bootvar

BOOT variable = bootflash:packages.conf,1;bootflash:prev_packages.conf,1;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x0

Standby not ready to show bootvar

6. Reinicie el router:

router#reload

Proceed with reload? [confirm] Yes

El router se reinicia y entra en el modo ROMMON.

7. Verifique la memoria de inicialización del router para obtener el nombre de la imagen de software que desea cargar:

rommon 1> dir bootflash

rommon 2> boot bootflash:c1100-universalk9_ias.16.06.05.SPA.bin

El router se reinicia con la imagen de software anterior.

8. Establezca config-register en el valor original (por ejemplo, 0x2102) después de la recarga y guárdelo:

router#config terminal

router(config)#config-register 0x2102

router(config)#end

router#write

Información Relacionada

- Soporte técnico y descargas de Cisco