Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Comprobación previa para realizar antes de actualizar vEdge

Actualización de routers vEdge mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) de vManage

Actualización de routers vEdge mediante la CLI

Validación posterior a la actualización

Troubleshoot

Reloj incorrecto

Resolución de otros problemas

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el proceso para actualizar los routers vEdge de red de área extensa definida por software (SD-WAN).

Prerequisites

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Red de área extensa definida por software (SD-WAN) de Cisco

- Cisco Software Central: descargue el software de controladores fromsoftware.cisco.com

- Matriz de compatibilidad de SD-WAN de Cisco

Componentes Utilizados

Cisco vManage

Routers Cisco vEdge

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Comprobación previa para realizar antes de actualizar vEdge

Precaución: Si se omiten estas comprobaciones previas, la actualización de vEdge podría fallar debido a la falta de espacio en disco.

1. Verifique que el reloj del dispositivo sea la hora correcta.

2. Verifique que la versión actual sea la única enumerada bajo el comando show software.

vedge# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4 true true false auto 2023-10-05T16:48:45-00:00

20.9.1 false false true user 2023-05-02T19:16:09-00:00

20.6.4 false false false user 2023-05-10T10:57:31-00:00

3. Verifique que la versión actual esté configurada como predeterminada bajo el comando show software version.

vedge# request software set-default 20.9.4

status mkdefault 20.9.4: successful

vedge#

4. Si aparecen más versiones, elimine las versiones que no estén activas con el comando request software remove <version>. Esto aumenta el espacio disponible para continuar con la actualización.

vedge# request software remove 20.9.4

status remove 20.9.4: successful

vedge-1# show software

VERSION   ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4   true   true    false    auto      2023-10-05T16:48:45-00:00

vedge-1#

5. Use vShell y el comando df -h para confirmar que hay suficiente espacio libre en el disco para realizar la actualización.

vedge# vshel

vedge:~$ df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

none            1.4G  8.0K  1.4G   1% /dev

/dev/sda1      1013M  518M  445M  54% /boot

/dev/loop0       78M   78M     0 100% /rootfs.ro

/dev/sda2       6.0G  178M  5.5G   4% /rootfs.rw

aufs            6.0G  178M  5.5G   4% /

tmpfs           1.4G  300K  1.4G   1% /run

shm             1.4G   48K  1.4G   1% /dev/shm

tmp             600M   84K  600M   1% /tmp

tmplog          120M   37M   84M  31% /var/volatile/log/tmplog

svtmp           1.0M  312K  712K  31% /etc/sv

6. Si /tmp está lleno, abra un TAC SR para obtener ayuda para borrar espacio en el directorio /tmp/tmp antes de la actualización.

Actualización de routers vEdge mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) de vManage

1. Cargue el nuevo software vEdge en vManage mediante Mantenimiento > Repositorio de software

2. Vaya a la página Manage Maintenance > Software Upgrade y seleccione los dispositivos que desea actualizar.

3. Haga clic en Actualizar, seleccione la versión en el menú desplegable y haga clic en Actualizar.

4. Vuelva a la misma página. Elija el vEdge y, a continuación, haga clic en Activar.

Nota: Puede combinar los pasos 3 y 4 si activa la casilla de verificación junto a Active and Reboot.

5. Vuelva a la página Administrar mantenimiento > Actualización de software y seleccione los dispositivos

6. Haga clic en Set Default Version, seleccione la versión en el menú desplegable y haga clic en Set Default.

Actualización de routers vEdge mediante la CLI

1. Transfiera el software al router a través de scp, ftp o, si corresponde, mediante USB.

2. Instale el software mediante el comando request software install <filepath>.

vedge2_20_6_3# request software install /home/admin/viptela-20.6.5-x86_64.tar.gz

3. Confirme que el software fue instalado con el comando show software.

vedge# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   true     true      user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    true    false    false     user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    false   false    false     -          -

4.  Active el software mediante el comando request software activate <version>

vedge# request software activate 20.6.5

5. Dentro de los 15 minutos de la actualización, debe confirmar la actualización del software mediante el comando request software upgrade-confirm.

vedge# request software upgrade-confirm

Advertencia: Si no se confirma la actualización antes de que caduque el temporizador de confirmación de actualización, el dispositivo volverá a su versión de software anterior. El temporizador de confirmación de actualización tiene una duración predeterminada de 15 minutos.

6. Defina la versión recién instalada como la versión por defecto mediante el comando request software set-default <version>.

vedge# request software set-default 20.6.5

This will change the default software version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vedge2_20_6_3# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   false    false     user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    false   false    true      user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    true    true     false     user       2023-10-06T00:09:40-00:00

Validación posterior a la actualización

- Verifique las conexiones de control y las sesiones BFD

- Verifique las rutas OMP y las rutas VPN de servicio: pruebe el ping de extremo a extremo en cada segmento de VPN de servicio entre vEdge y el hub/otros nodos

Troubleshoot

Reloj incorrecto

Si recibe este error a continuación, compruebe que el reloj del dispositivo y confirme que está establecido en la hora correcta.

The local time of vEdge router was incorrect and hence were getting following error message:

tar: md5sum: time stamp 2018-12-20 06:12:07 is 7096084.404035963 s in the future

tar: rootfs.img: time stamp 2018-12-20 06:11:44 is 7096048.610879825 s in the future

Bad signing cert

Signature verification failed.

Resolución de otros problemas

Puede verificar el debug ubicado en el directorio /var/log/tmplog para ver si hay errores relacionados con la actualización.

Información Relacionada

Actualización de controladores SD-WAN con el uso de vManage GUI o CLI

Vídeo: actualice los dispositivos periféricos de la SD-WAN de Cisco mediante CLI

Vídeo: actualice los dispositivos periféricos de la SD-WAN de Cisco desde la GUI de vManage

Actualización del router de extremo SD-WAN de Cisco con el uso de CLI o vManage

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems