Contenido

Introducción

Background

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Principales razones

Configurar

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo NTP es crucial para mantener una sincronización horaria precisa entre los dispositivos en el fabric SD-WAN.

Background

Sin una sincronización horaria adecuada, las operaciones críticas como la comunicación segura, la validación de certificados y el registro pueden fallar. SD-WAN es una solución de red basada en certificados, segura y basada en políticas. La sincronización horaria mediante NTP es fundamental para mantener la integridad, seguridad y funcionalidad del fabric SD-WAN.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda conocer la solución de red de área extensa definida por software (SDWAN) de Cisco.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

- C8000V versión 17.15.03a

- vManage versión 20.15.03.1

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Principales razones

- La SD-WAN utiliza un certificado digital para la autenticación de dispositivos. Estos certificados tienen fechas de inicio y de vencimiento válidas. Si el reloj del dispositivo no es preciso, puede pensar que el certificado ha caducado o que aún no es válido.

vbond-west# show orchestrator connections-history

PEER     PEER     PEER             SITE        DOMAIN      PEER             PRIVATE  PEER             PUBLIC                                                     REPEAT

INSTANCE TYPE     PROTOCOL SYSTEM IP        ID          ID          PRIVATE IP       PORT     PUBLIC IP        PORT    REMOTE COLOR     STATE             LOCAL/REMOTE    COUNT DOWNTIME

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0        vmanage  dtls     10.1.1.7          101019      0           10.1.2.190       12646    192.168.2.190    12646   default          tear_down          CRTVERFL/CRTVERFL

CRTVERFL - Error al verificar el certificado de par
En este caso, como la hora está fuera de la fecha de validez del certificado, se produce el error Fail to Verify Peer Certificate .

- Los túneles DTLS/TLS entre el router de borde y los controladores dependen de la autenticación basada en certificados. La falta de coincidencia de tiempo puede provocar fallos de enlace que interrumpan la conexión de control.

- Los registros de los dispositivos periféricos y los controladores tienen una marca de tiempo. Si el tiempo no está sincronizado, los registros de los diferentes dispositivos se alinearían incorrectamente, lo que dificultaría la correlación de eventos y la resolución de problemas.

- Las herramientas como vAnalytics y los sistemas de supervisión externa se basan en marcas de tiempo precisas para la supervisión de SLA, los informes de rendimiento y la correlación de eventos.

Configurar

Este documento describe cómo puede configurar NTP usando la plantilla de funciones, los grupos de configuración y CLI.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/system-interface/vedge-20-x/systems-interfaces-book/systems-interfaces.html#c-NTP-12298

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/system-interface/ios-xe-17/systems-interfaces-book-xe-sdwan/m-02system-and-interfaces.html#ntp-server-cg

Configuración de referencia

Controlador

system

ntp

keys

authentication 1001 md5 $4$KXLzYT9k6M8zj4BgLEFXKw==

authentication 1002 md5 $4$KXLzYTxk6M8zj4BgLEFXKw==

authentication 1003 md5 $4$KXLzYT1k6M8zj4BgLEFXKw==

trusted 1001 1002

!

server 192.168.15.243

key     1001

vpn     512

version 4

exit

server 192.168.15.242

key     1002

vpn     512

version 4

exit

server us.pool.ntp.org

vpn     512

version 4

exit

!

!

Router de extremo de Cisco

cEdge_DC1_West_R01#show running-config | sec ntp

ntp server time.google.com prefer

ntp server pool.ntp.org

cEdge_DC1_West_R01#show sdwan running-config ntp

ntp server pool.ntp.org version 4

ntp server time.google.com prefer version 4

If Mgmt VRF is used:

ntp server vrf Mgmt-intf pool.ntp.org version 4

Nota: Si se utiliza VPN 0 para la configuración de NTP, se debe permitir el servicio NTP en la interfaz de túnel. Si se utilizan hosts FQDN para servidores NTP, el dispositivo debe tener DNS configurado para poder resolver el FQDN en dirección IP.

Troubleshoot

Este documento se puede utilizar para verificar el NTP y comprender las diferentes etapas de la sincronización del NTP para resolver problemas en los controladores y los dispositivos periféricos:

Controladores:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/221015-understand-ntp-association-codes-in-sd-w.html

vEdge:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/vedge-router/220330-troubleshoot-network-time-protocol-ntp.html

Perímetro:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-time-protocol-ntp/116161-trouble-ntp-00.html