Contenido

Introducción

Antecedentes

Comportamiento de Catalyst 8000V cuando no se utiliza Multi-TxQs

¿Qué son las Multi-TXQs en la Infraestructura AWS?

Cómo se codifica el tráfico en Multi-TxQs

Versiones de software de Catalyst 8000V compatibles con Multi-TxQs

Cómo diseñar el esquema de direcciones IP para calcular el hash

Prerequisites

Crear entorno virtual

Calcular esquema de direcciones IP mediante script de índice de hash de Python para las versiones 17.7 y 17.8 (obsoleto)

Calcular esquema de direcciones IP mediante script de índice de hash de Python para las versiones 17.9 y posteriores

Topología de ejemplo y configuración CLI mediante 8 TXQ con interfaces de loopback

Topología de ejemplo y configuración CLI mediante 12 TXQ con interfaces de loopback

Topología de ejemplo y configuración CLI mediante 12 TXQ con direcciones IP secundarias

Modo autónomo

Modo SD-WAN

Comandos útiles de resolución de problemas CLI

Ejemplo de salida CLI

Introducción

Este documento describe cómo habilitar y utilizar Multi-TXQs en Catalyst 8000V implementado en entornos AWS para mejorar el rendimiento.

Antecedentes

La presencia de varias colas simplifica y acelera el proceso de asignación de paquetes entrantes y salientes a una vCPU determinada. El uso de Multi-TXQs en Catalyst 8000V permite una utilización eficiente del núcleo a través de los núcleos de plano de datos disponibles asignados, lo que se traduce en un mayor rendimiento. Este artículo proporciona una ligera descripción general del funcionamiento de Multi-TXQ, cómo se configura, muestra ejemplos de configuraciones CLI para implementaciones de Catalyst 8000V autónomas y de SD-WAN y revisa los comandos de solución de problemas para ayudar a encontrar cuellos de botella de rendimiento.

Comportamiento de Catalyst 8000V cuando no se utiliza Multi-TxQs

Hasta la versión de software 17.18, los paquetes que entran en Catalyst 8000V se distribuyen a todos los vCPU (núcleos de procesamiento de paquetes) independientemente de los flujos. Una vez que PP completa el procesamiento de paquetes, se restaura el orden de flujo para enviarlo a una interfaz.

Antes de colocar el paquete en una cola de transmisión (TxQ), el Catalyst 8000V crea un TxQ por interfaz. Por lo tanto, si solo hay una interfaz de salida disponible, entonces múltiples flujos van a un TxQ.

El Catalyst 8000V no puede aprovechar este proceso Multi-TxQ si solo hay una interfaz disponible. Esto se traduce en cuellos de botella de rendimiento y distribución de carga desigual en los núcleos de plano de datos disponibles. Si solo hay una interfaz de salida que se utiliza para transmitir datos desde la instancia de C8000V, solo hay un TxQ disponible para transmitir el tráfico de red y, posiblemente, hacer que los paquetes se descarten debido a que la única cola se llena más rápido.

Como referencia, puede encontrar el modelo de arquitectura TxQ única para Catalyst 8000V implementado en AWS aquí en la Figura 1.

Figura 1: Modelo de arquitectura TxQ única para Catalyst 8000V implementado en AWS.

1. Un paquete de red (PKT) atraviesa una VPC y se recibe en la interfaz de entrada de un C8000V.

2. El PKT se coloca en una cola de recepción (RX) y luego se reenvía a un motor de procesador de paquetes (PSP) decidido por un algoritmo.

3. Una vez que el procesador de paquetes (PSP) procesa el paquete, lo envía a Traffic Manager (TM).

4. Al final del procesamiento de TM, un núcleo es responsable de colocar el paquete en el único TxQ disponible que luego se reenvía a la interfaz de egreso del Catalyst 8000V.

¿Qué son las Multi-TXQs en la Infraestructura AWS?

AWS ENA proporciona varias colas de transmisión (Multi-TxQ) para reducir la sobrecarga interna y aumentar la escalabilidad. La presencia de varias colas simplifica y acelera el proceso de asignación de paquetes entrantes y salientes a una vCPU determinada. El modelo de referencia de red AWS y DPDK se basa en el flujo, donde cada vCPU procesa un flujo y transmite paquetes de ese flujo a una cola de transmisión asignada (TxQ). El par de cola RX/TX para cada vCPU es válido según el modelo basado en el flujo.

Debido a que el Catalyst 8000V NO se basa en el flujo, la sentencia "RX/TX queue pair for each vCPU" no se aplica al Catalyst 8000V.

En este caso, las colas RX/TX no son por vCPU sino por interfaz. Las colas RX/TX actúan como interfaces entre la aplicación (Catalyst 8000V) y la infraestructura/hardware AWS para enviar tráfico de datos/red. AWS controla la velocidad y el número de colas RX/TX disponibles por interfaz en función de la instancia.

El Catalyst 8000V debe tener varias interfaces para crear varios TxQ. Para mantener el orden de flujo con varios flujos saliendo de una interfaz (una vez que el Catalyst 8000V habilita varios TxQs siguiendo este proceso), el Catalyst 8000V hace hash de los flujos basados en las 5 tuplas para elegir el TxQ apropiado. Un usuario puede crear varias interfaces en el Catalyst 8000V utilizando la misma NIC física conectada a la instancia mediante interfaces de loopback o direcciones IP secundarias.

En la Figura 2, puede encontrar cómo se procesa un paquete utilizando la arquitectura Multi-TxQ con Catalyst 8000V en AWS.

Figura 2: Modelo de arquitectura Multi-TxQ para Catalyst 8000V implementado en AWS.

1. Un paquete de red (PKT) atraviesa una VPC y se recibe en la interfaz de entrada de un C8000V.

2. El PKT se coloca en una cola de recepción (RX) y luego se reenvía a un motor de procesador de paquetes (PSP) decidido por un algoritmo.

3. Una vez que el procesador de paquetes (PSP) procesa el paquete, lo envía a Traffic Manager (TM).

4. Al final del procesamiento de la TM, antes de colocar el paquete en una cola de transmisión (TxQ), la TM observa el encabezado del paquete y hace un hashes del paquete (explicado en la siguiente sección). Otro componente, el controlador de modo de sondeo (PMD), se utiliza para configurar el número de TXQ admitidos por la instancia. Un núcleo está dedicado a la función TM + PMD, que realiza el hashing y el envío del paquete al TxQ asignado.

5. El TxQ se selecciona en función de las cinco tuplas de troceo y módulo con el número de TxQ soportado por la instancia. Los paquetes se colocan en el TxQ seleccionado y se reenvían a la interfaz de salida de Catalyst 8000V.

Cómo se codifica el tráfico en Multi-TxQs

Al final del procesamiento de TM, como se muestra en el paso 4 de la figura 2, antes de colocar el paquete en un TxQ, el TM observa el encabezado del paquete y extrae las 5 tuplas (dirección de destino, dirección de origen, protocolo, puerto de destino y puerto de origen) y envía el paquete a un TxQ.

El TxQ se selecciona en función de las cinco tuplas de troceo y módulo con el número de TxQ soportado por la instancia.

Versiones de software de Catalyst 8000V compatibles con Multi-TxQs

Todas las instancias AWS EC2 del mismo tipo de familia de instancias admiten un número diferente de TXQ, dependiendo del tamaño de la instancia. El C8000V comenzó a admitir varios TxQ a partir de IOS® XE 17.7.

A partir de IOS® XE 17.7, el C8000V admite varios TxQ en C5n.9xlarge que pueden tener hasta 8 TXQ.

A partir de IOS® XE 17.9, el C8000V admite el tamaño de instancia grande C5n.18x, que puede tener hasta 12 TXQ (un 50% más que C5n.9xlarge).

Aunque Multi-TxQ es compatible con IOS® XE 17.7, se recomienda ALTAMENTE utilizar IOS® XE 17.9 tanto para el ciclo de vida del software como para capacidades de rendimiento de rendimiento superior con compatibilidad con 12 TxQ.

Cómo diseñar el esquema de direcciones IP para calcular el hash

Para realizar un hash uniforme del tráfico entre todos los TxQ disponibles, se deben utilizar direcciones IP especiales cuando Catalyst 8000V está terminando túneles IPsec/GRE.

Hay scripts públicos disponibles para generar estas direcciones IP especiales para ser utilizados en la configuración de las interfaces Catalyst 8000V que son responsables de terminar estos túneles. Esta sección proporciona instrucciones sobre cómo descargar y utilizar los scripts para diseñar las direcciones IP requeridas incluso para el hashing Multi-TxQ.

Si el Catalyst 8000V está manejando tráfico de texto claro como TCP/UDP, no se requiere ningún esquema de direccionamiento IP especial.

Las instrucciones originales se pueden encontrar aquí: https://github.com/CiscoDevNet/python-c8000v-aws-multitx-queues/

Nota: Para Catalyst 8000V que ejecuta 17.18 o posterior, los paquetes se distribuyen de manera diferente. Por lo tanto, se debe utilizar un algoritmo de hashing diferente.

Prerequisites

- Debe tener una máquina Linux/MacOS o Windows capaz de ejecutar scripts Python.

- Verifique que la versión de Python sea 3.8.9 o superior; comprobar la versión de Python con 'python3 —version'

- Instale PIP si aún no está instalado. Si no es así, ejecute:

- curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py

- python3 get-pip.py

Puede comprobar qué versión de Python utiliza su máquina con el comando 'python3 —version'.

user@computer ~ % python3 --version

Python 3.9.6

Una vez verificada la versión de Python y ejecutada, una versión igual o superior a 3.8.9, instala la última versión de PIP.

user@computer ~ % curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py

% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current

Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

100 2570k  100 2570k    0     0  6082k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 6135k

user@computer ~ % python3 get-pip.py

Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable

Collecting pip

Downloading pip-23.3.1-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)

Downloading pip-23.3.1-py3-none-any.whl (2.1 MB)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.1/2.1 MB 7.4 MB/s eta 0:00:00

Installing collected packages: pip

WARNING: The scripts pip, pip3 and pip3.9 are installed in '/Users/name/Library/Python/3.9/bin' which is not on PATH.

Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.

Successfully installed pip-23.3.1

[notice] A new release of pip is available: 21.2.4 -> 23.3.1

[notice] To update, run: /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip

Crear entorno virtual

Una vez que se hayan instalado los requisitos previos, cree el entorno virtual y descargue la secuencia de comandos de hash de direcciones IP utilizada para generar el esquema de direcciones IP únicas para Multi-TxQ.

Resumen de comandos:

1. python3 -m venv c8kv-hash

2. cd c8kv-hash

3. source bin/activate

4. git clone https://github.com/CiscoDevNet/python-c8000v-aws-multitx-queues/

5. cd c8kv-aws-pmd-hash

6. python3 -m pip install —upgrade pip

7. pip install -r requirements.txt

Los entornos virtuales de Python se utilizan para crear espacios de trabajo aislados que no afectan a otros proyectos o dependencias. Cree el entorno virtual 'c8kv-hash' mediante este comando:

user@computer Desktop % python3 -m venv c8kv-hash

Navegue dentro del entorno virtual hasta la carpeta 'c8kv-hash' (creada anteriormente).

user@computer Desktop % cd c8kv-hash

Active el entorno virtual.

user@computer c8kv-hash % source bin/activate

Clonar el repositorio que tiene el script de Python de hash Multi-TxQ.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-hash % git clone https://github.com/CiscoDevNet/python-c8000v-aws-multitx-queues.git

Cloning into 'c8kv-aws-pmd-hash'...

remote: Enumerating objects: 82, done.

remote: Counting objects: 100% (82/82), done.

remote: Compressing objects: 100% (59/59), done.

remote: Total 82 (delta 34), reused 57 (delta 19), pack-reused 0

Receiving objects: 100% (82/82), 13.01 KiB | 2.60 MiB/s, done.

Resolving deltas: 100% (34/34), done.

Una vez clonado el repositorio, desplácese a la carpeta 'c8kv-aws-pmd-hash'. Dado que se encuentra en el entorno virtual creado, instale la última versión de PIP.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-hash % cd c8kv-aws-pmd-hash

(c8kv-hash) user@computer c8kv-aws-pmd-hash % python3 -m pip install --upgrade pip

Requirement already satisfied: pip in /Users/name/Desktop/c8kv-hash/lib/python3.9/site-packages (21.2.4)

Collecting pip

Downloading pip-23.3.1-py3-none-any.whl (2.1 MB)

|████████████████████████████████| 2.1 MB 2.7 MB/s

Installing collected packages: pip

Attempting uninstall: pip

Found existing installation: pip 21.2.4

Uninstalling pip-21.2.4:

Successfully uninstalled pip-21.2.4

Successfully installed pip-23.3.1

Una vez actualizado PIP, instale las dependencias que se encuentran en el archivo requirements.txt de la carpeta.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-aws-pmd-hash % pip install -r requirements.txt

Collecting crc32c==2.3 (from -r requirements.txt (line 1))

Downloading crc32c-2.3-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl (27 kB)

Installing collected packages: crc32c

Successfully installed crc32c-2.3

El entorno virtual está ahora actualizado y se puede utilizar para generar el esquema de direcciones IP para Multi-TxQ.

Calcular esquema de direcciones IP mediante script de índice de hash de Python para las versiones 17.7 y 17.8 (obsoleto)

Nota: LAS SECUENCIAS DE COMANDOS HASH 7.7 Y 17.8 DEJARÁN DE UTILIZARSE PRONTO. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE UTILIZAR UN SCRIPT HASH 17.9

Resumen de comandos:

- python3 c8kv_multitxq_hash.py —old_crc 1 —dest_network 192.168.1.0/24 —src_network 192.168.2.0/24 --unique_hash 1

'—old_crc 1' genera un índice hash basado en la versión 17.7 y 17.8 con el módulo 8 para que coincida con el TXQ PMD admitido (NO modificar)

'—dest_network' define la subred de direcciones de red de destino (modificación basada en el esquema de direcciones IP de la red)

'—src_network' define la subred de la dirección de red de origen (modificación basada en el esquema de direcciones IP de la red)

'—unique_hash 1' genera un conjunto (8 pares para 8 TXQ) de direcciones IP con hash único. Esto se puede modificar.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-aws-pmd-hash % python3 c8kv_multitxq_hash.py --old_crc 1 --dest_network 192.168.1.0/24 --src_network 192.168.2.0/24  --unique_hash 1

Dest:            Src:             Prot  dstport  srcport          Hash: Rev-hash:

192.168.1.0      192.168.2.0      2     5

192.168.1.0      192.168.2.1      2     7

192.168.1.0      192.168.2.2      2     1

192.168.1.0      192.168.2.3      2     3

192.168.1.0      192.168.2.4      2     5

192.168.1.0      192.168.2.5      2     7

192.168.1.0      192.168.2.6      2     1

192.168.1.0      192.168.2.7      2     3

192.168.1.0      192.168.2.8      2     5

192.168.1.0      192.168.2.9      2     7

192.168.1.0      192.168.2.10     2     1

.

. ### trimmed output ###

.

192.168.1.255    192.168.2.247    5     2

192.168.1.255    192.168.2.248    5     4

192.168.1.255    192.168.2.249    5     6

192.168.1.255    192.168.2.250    5     0

192.168.1.255    192.168.2.251    5     2

192.168.1.255    192.168.2.252    5     4

192.168.1.255    192.168.2.253    5     6

192.168.1.255    192.168.2.254    5     0

192.168.1.255    192.168.2.255    5     2

Unique hash:

------ Tunnels set 0 ---------

192.168.1.37<===>192.168.2.37<===>0

192.168.1.129<===>192.168.2.129<===>1

192.168.1.36<===>192.168.2.36<===>2

192.168.1.128<===>192.168.2.128<===>3

192.168.1.39<===>192.168.2.39<===>4

192.168.1.131<===>192.168.2.131<===>5

192.168.1.38<===>192.168.2.38<===>6

192.168.1.130<===>192.168.2.130<===>7

Calcular esquema de direcciones IP mediante script de índice de hash de Python para las versiones 17.9 y posteriores

Resumen de comandos:

- python3 c8kv_multitxq_hash.py —dest_network 192.168.1.0/24 —src_network 192.168.2.0/24 —port udp —src_port 12346 —dst_port 12346 —unique_hash 1

Tenga en cuenta que en IOS® XE versión 17.9 y posteriores, la secuencia de comandos utiliza el módulo 12 sin la opción —old_crc, que coincide con el PMD TXQ compatible.

'—dest_network' define la subred de direcciones de red de destino (modificación basada en el esquema de direcciones IP de la red)

'—src_network' define la subred de la dirección de red de origen (modificación basada en el esquema de direcciones IP de la red)

'—port udp' define el protocolo utilizado. El usuario puede especificar el parámetro de protocolo como "gre" o "tcp" o "udp" o cualquier valor decimal (OPCIONAL)

'—src_port' define el puerto de origen utilizado (OPCIONAL)

'—dst_port' define el puerto de destino utilizado (OPCIONAL)

'—unique_hash 1' genera un conjunto (12 pares para 12 TXQ) de direcciones IP con hash único. Esto se puede modificar.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-aws-pmd-hash % python3 c8kv_multitxq_hash.py --dest_network 192.168.1.0/24 --src_network 192.168.2.0/24 --prot udp --src_port 12346 --dst_port 12346 --unique_hash 1

Dest:            Src:             Prot  dstport  srcport          Hash: Rev-hash:

192.168.1.0      192.168.2.0      17    12346    12346       ==>    4        4       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.1      17    12346    12346       ==>    4        4

192.168.1.0      192.168.2.2      17    12346    12346       ==>    8        8       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.3      17    12346    12346       ==>    0        0       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.4      17    12346    12346       ==>    0        0

192.168.1.0      192.168.2.5      17    12346    12346       ==>    0        0

192.168.1.0      192.168.2.6      17    12346    12346       ==>    4        4

192.168.1.0      192.168.2.7      17    12346    12346       ==>    0        0

192.168.1.0      192.168.2.8      17    12346    12346       ==>    9        9       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.9      17    12346    12346       ==>    9        9

192.168.1.0      192.168.2.10     17    12346    12346       ==>    9        9

192.168.1.0      192.168.2.11     17    12346    12346       ==>    1        1       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.12     17    12346    12346       ==>    1        1

.

. ### trimmed output ###

.

192.168.1.255    192.168.2.250    17    12346    12346       ==>    1        1

192.168.1.255    192.168.2.251    17    12346    12346       ==>    1        1

192.168.1.255    192.168.2.252    17    12346    12346       ==>    9        9

192.168.1.255    192.168.2.253    17    12346    12346       ==>    1        1

192.168.1.255    192.168.2.254    17    12346    12346       ==>    5        5       <-- Unique Hash Value

192.168.1.255    192.168.2.255    17    12346    12346       ==>    9        9

Unique hash:

------ Tunnels set 0 ---------

192.168.1.38 <===> 192.168.2.38<===>0

192.168.1.37 <===> 192.168.2.37<===>1

192.168.1.53 <===> 192.168.2.53<===>2

192.168.1.39 <===> 192.168.2.39<===>3

192.168.1.48 <===> 192.168.2.48<===>4

192.168.1.58 <===> 192.168.2.58<===>5

192.168.1.42 <===> 192.168.2.42<===>6

192.168.1.46 <===> 192.168.2.46<===>7

192.168.1.40 <===> 192.168.2.40<===>8

192.168.1.43 <===> 192.168.2.43<===>9

192.168.1.36 <===> 192.168.2.36<===>10

192.168.1.56 <===> 192.168.2.56<===>11

Topología de ejemplo y configuración CLI mediante 8 TXQ con interfaces de loopback

Figura 3: Topología de ejemplo que utiliza ocho TxQs mediante interfaces de loopback.

Ésta es una configuración CLI de ejemplo para 'c8kv-uut' (Figura 3) que crea ocho túneles IPsec con interfaces de loopback utilizando las direcciones IP hash calculadas (192.168.1.X) de la sección anterior.

Una configuración similar se aplicaría en el otro extremo del router (c8kv-peer) con las ocho direcciones IP hash calculadas restantes (192.168.2.X).

ip cef load-sharing algorithm include-ports source destination 00ABC123

crypto keyring tunnel0

local-address Loopback0

pre-shared-key address 192.168.2.37 key cisco

crypto keyring tunnel1

local-address Loopback1

pre-shared-key address 192.168.2.129 key cisco

crypto keyring tunnel2

local-address Loopback2

pre-shared-key address 192.168.2.36 key cisco

crypto keyring tunnel3

local-address Loopback3

pre-shared-key address 192.168.2.128 key cisco

crypto keyring tunnel4

local-address Loopback4

pre-shared-key address 192.168.2.39 key cisco

crypto keyring tunnel5

local-address Loopback5

pre-shared-key address 192.168.2.131 key cisco

crypto keyring tunnel6

local-address Loopback6

pre-shared-key address 192.168.2.38 key cisco

crypto keyring tunnel7

local-address Loopback7

pre-shared-key address 192.168.2.130 key cisco

crypto isakmp policy 200

encryption aes

hash sha

authentication pre-share

group 16

lifetime 28800

crypto isakmp profile isakmp-tunnel0

keyring tunnel0

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback0

crypto isakmp profile isakmp-tunnel1

keyring tunnel1

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback1

crypto isakmp profile isakmp-tunnel2

keyring tunnel2

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback2

crypto isakmp profile isakmp-tunnel3

keyring tunnel3

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback3

crypto isakmp profile isakmp-tunnel4

keyring tunnel4

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback4

crypto isakmp profile isakmp-tunnel5

keyring tunnel5

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback5

crypto isakmp profile isakmp-tunnel6

keyring tunnel6

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback6

crypto isakmp profile isakmp-tunnel7

keyring tunnel7

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback7

crypto ipsec transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel esp-gcm 256

mode tunnel

crypto ipsec df-bit clear

crypto ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

set transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel

set pfs group16

interface Loopback0

ip address 192.168.1.37 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 192.168.1.129 255.255.255.255

!

interface Loopback2

ip address 192.168.1.36 255.255.255.255

!

interface Loopback3

ip address 192.168.1.128 255.255.255.255

!

interface Loopback4

ip address 192.168.1.39 255.255.255.255

!

interface Loopback5

ip address 192.168.1.131 255.255.255.255

!

interface Loopback6

ip address 192.168.1.38 255.255.255.255

!

interface Loopback7

ip address 192.168.1.130 255.255.255.255

!

interface Tunnel0

ip address 10.101.100.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback0

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.37

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel1

ip address 10.101.101.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.129

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel2

ip address 10.101.102.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback2

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.36

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel3

ip address 10.101.103.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback3

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.128

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel4

ip address 10.101.104.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback4

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.39

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel5

ip address 10.101.105.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback5

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.131

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel6

ip address 10.101.106.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback6

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.38

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel7

ip address 10.101.107.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback7

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.130

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface GigabitEthernet2

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

interface GigabitEthernet3

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

!  ### IP route from servers to c8kv-uut

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet2 10.0.1.10

!  ### IP routes from c8kv-uut to clients on c8kv-peer side, routes are evenly distributed to all 8 TXQ’s

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel1

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel2

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel3

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel4

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel5

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel6

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel7

!  ### IP route from c8kv-uut Loopback int tunnel endpoint to c8kv-peer Loopback int tunnel endpoints

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet3 10.0.2.30

Topología de ejemplo y configuración CLI mediante 12 TXQ con interfaces de loopback

Figura 4. Topología de ejemplo que utiliza doce TxQs mediante interfaces de loopback.

Ésta es una configuración CLI de ejemplo para 'c8kv-uut' (Figura 4) que crea doce túneles IPsec con interfaces de loopback utilizando las direcciones IP hash calculadas (192.168.1.X) de la sección anterior.

Una configuración similar se aplicaría en el otro extremo del router (c8kv-peer) con las ocho direcciones IP hash calculadas restantes (192.168.2.X).

ip cef load-sharing algorithm include-ports source destination 00ABC123

crypto keyring tunnel0

local-address Loopback0

pre-shared-key address 192.168.2.38 key cisco

crypto keyring tunnel1

local-address Loopback1

pre-shared-key address 192.168.2.37 key cisco

crypto keyring tunnel2

local-address Loopback2

pre-shared-key address 192.168.2.53 key cisco

crypto keyring tunnel3

local-address Loopback3

pre-shared-key address 192.168.2.39 key cisco

crypto keyring tunnel4

local-address Loopback4

pre-shared-key address 192.168.2.48 key cisco

crypto keyring tunnel5

local-address Loopback5

pre-shared-key address 192.168.2.58 key cisco

crypto keyring tunnel6

local-address Loopback6

pre-shared-key address 192.168.2.42 key cisco

crypto keyring tunnel7

local-address Loopback7

pre-shared-key address 192.168.2.46 key cisco

crypto keyring tunnel8

local-address Loopback8

pre-shared-key address 192.168.2.40 key cisco

crypto keyring tunnel9

local-address Loopback9

pre-shared-key address 192.168.2.43 key cisco

crypto keyring tunnel10

local-address Loopback10

pre-shared-key address 192.168.2.36 key cisco

crypto keyring tunnel11

local-address Loopback11

pre-shared-key address 192.168.2.56 key cisco

crypto isakmp policy 200

encryption aes

hash sha

authentication pre-share

group 16

lifetime 28800

crypto isakmp profile isakmp-tunnel0

keyring tunnel0

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback0

crypto isakmp profile isakmp-tunnel1

keyring tunnel1

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback1

crypto isakmp profile isakmp-tunnel2

keyring tunnel2

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback2

crypto isakmp profile isakmp-tunnel3

keyring tunnel3

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback3

crypto isakmp profile isakmp-tunnel4

keyring tunnel4

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback4

crypto isakmp profile isakmp-tunnel5

keyring tunnel5

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback5

crypto isakmp profile isakmp-tunnel6

keyring tunnel6

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback6

crypto isakmp profile isakmp-tunnel7

keyring tunnel7

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback7

crypto isakmp profile isakmp-tunnel8

keyring tunnel8

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback8

crypto isakmp profile isakmp-tunnel9

keyring tunnel9

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback9

crypto isakmp profile isakmp-tunnel10

keyring tunnel10

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback10

crypto isakmp profile isakmp-tunnel11

keyring tunnel11

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback11

crypto ipsec transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel esp-gcm 256

mode tunnel

crypto ipsec df-bit clear

crypto ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

set transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel

set pfs group16

interface Loopback0

ip address 192.168.1.38 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 192.168.1.37 255.255.255.255

!

interface Loopback2

ip address 192.168.1.53 255.255.255.255

!

interface Loopback3

ip address 192.168.1.39 255.255.255.255

!

interface Loopback4

ip address 192.168.1.48 255.255.255.255

!

interface Loopback5

ip address 192.168.1.58 255.255.255.255

!

interface Loopback6

ip address 192.168.1.42 255.255.255.255

!

interface Loopback7

ip address 192.168.1.46 255.255.255.255

!

interface Loopback8

ip address 192.168.1.40 255.255.255.255

!

interface Loopback9

ip address 192.168.1.43 255.255.255.255

!

interface Loopback10

ip address 192.168.1.36 255.255.255.255

!

interface Loopback11

ip address 192.168.1.56 255.255.255.255

interface Tunnel0

ip address 10.101.100.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback0

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.38

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel1

ip address 10.101.101.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.37

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel2

ip address 10.101.102.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback2

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.53

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel3

ip address 10.101.103.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback3

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.39

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel4

ip address 10.101.104.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback4

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.48

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel5

ip address 10.101.105.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback5

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.58

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel6

ip address 10.101.106.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback6

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.42

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel7

ip address 10.101.107.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback7

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.46

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel8

ip address 10.101.108.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback8

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.40

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel9

ip address 10.101.109.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback9

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.43

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel10

ip address 10.101.110.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback10

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.36

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel11

ip address 10.101.111.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback11

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.56

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

interface GigabitEthernet2

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

interface GigabitEthernet3

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

!  ### IP route from c8kv-uut to local servers

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet2 10.0.1.10

!  ### IP routes from c8kv-uut to clients on c8kv-peer side, routes are evenly distributed to all 12 TXQ’s

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel1

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel2

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel3

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel4

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel5

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel6

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel7

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel8

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel9

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel10

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel11

!  ### IP route from c8kv-uut Loopback int tunnel endpoint to c8kv-peer Loopback int tunnel endpoints

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet3 10.0.2.30

Topología de ejemplo y configuración CLI mediante 12 TXQ con direcciones IP secundarias

Figura 5. Topología de ejemplo que utiliza doce TxQs usando direcciones IP secundarias.

Si las direcciones de loopback no se pueden utilizar en el entorno AWS, se pueden utilizar en su lugar las direcciones IP secundarias conectadas a ENI.

Ésta es una configuración CLI de ejemplo para 'c8kv-uut' (Figura 5) que crea doce túneles IPsec con la fuente como 1 dirección IP principal + 11 direcciones IP secundarias conectadas a la interfaz GigabitEthernet3 mediante direcciones IP hash calculadas (10.0.2.X). Una configuración similar se aplicaría en el otro extremo del router (c8kv-peer) con las doce direcciones IP hash calculadas restantes (20.0.2.X).

Nota: En este ejemplo, estamos utilizando un segundo C8000V como terminal de túnel, pero también se pueden utilizar otros terminales de red en la nube, como TGW o DX.

ip cef load-sharing algorithm include-ports source destination 00ABC123

crypto keyring tunnel0

local-address 10.0.2.20

pre-shared-key address 20.0.2.30 key cisco

crypto keyring tunnel1

local-address 10.0.2.21

pre-shared-key address 20.0.2.31 key cisco

crypto keyring tunnel2

local-address 10.0.2.22

pre-shared-key address 20.0.2.32 key cisco

crypto keyring tunnel3

local-address 10.0.2.23

pre-shared-key address 20.0.2.33 key cisco

crypto keyring tunnel4

local-address 10.0.2.24

pre-shared-key address 20.0.2.36 key cisco

crypto keyring tunnel5

local-address 10.0.2.25

pre-shared-key address 20.0.2.35 key cisco

crypto keyring tunnel6

local-address 10.0.2.26

pre-shared-key address 20.0.2.37 key cisco

crypto keyring tunnel7

local-address 10.0.2.27

pre-shared-key address 20.0.2.38 key cisco

crypto keyring tunnel8

local-address 10.0.2.28

pre-shared-key address 20.0.2.40 key cisco

crypto keyring tunnel9

local-address 10.0.2.29

pre-shared-key address 20.0.2.41 key cisco

crypto keyring tunnel10

local-address 10.0.2.30

pre-shared-key address 20.0.2.44 key cisco

crypto keyring tunnel11

local-address 10.0.2.31

pre-shared-key address 20.0.2.46 key cisco

crypto isakmp policy 200

encryption aes

hash sha

authentication pre-share

group 16

lifetime 28800

crypto isakmp profile isakmp-tunnel0

keyring tunnel0

match identity address 20.0.2.30 255.255.255.255

local-address 10.0.2.20

crypto isakmp profile isakmp-tunnel1

keyring tunnel1

match identity address 20.0.2.31 255.255.255.255

local-address 10.0.2.21

crypto isakmp profile isakmp-tunnel2

keyring tunnel2

match identity address 20.0.2.32 255.255.255.255

local-address 10.0.2.22

crypto isakmp profile isakmp-tunnel3

keyring tunnel3

match identity address 20.0.2.33 255.255.255.255

local-address 10.0.2.23

crypto isakmp profile isakmp-tunnel4

keyring tunnel4

match identity address 20.0.2.36 255.255.255.255

local-address 10.0.2.24

crypto isakmp profile isakmp-tunnel5

keyring tunnel5

match identity address 20.0.2.35 255.255.255.255

local-address 10.0.2.25

crypto isakmp profile isakmp-tunnel6

keyring tunnel6

match identity address 20.0.2.37 255.255.255.255

local-address 10.0.2.26

crypto isakmp profile isakmp-tunnel7

keyring tunnel7

match identity address 20.0.2.38 255.255.255.255

local-address 10.0.2.27

crypto isakmp profile isakmp-tunnel8

keyring tunnel8

match identity address 20.0.2.40 255.255.255.255

local-address 10.0.2.28

crypto isakmp profile isakmp-tunnel9

keyring tunnel9

match identity address 20.0.2.41 255.255.255.255

local-address 10.0.2.29

crypto isakmp profile isakmp-tunnel10

keyring tunnel10

match identity address 20.0.2.44 255.255.255.255

local-address 10.0.2.30

crypto isakmp profile isakmp-tunnel11

keyring tunnel11

match identity address 20.0.2.46 255.255.255.255

local-address 10.0.2.31

crypto ipsec transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel esp-gcm 256

mode tunnel

crypto ipsec df-bit clear

crypto ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

set transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel

set pfs group16

interface Tunnel0

ip address 10.101.100.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.20

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.30

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel1

ip address 10.101.101.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.21

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.31

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel2

ip address 10.101.102.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.22

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.32

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel3

ip address 10.101.103.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.23

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.33

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel4

ip address 10.101.104.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.24

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.36

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel5

ip address 10.101.105.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.25

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.35

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel6

ip address 10.101.106.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.26

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.37

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel7

ip address 10.101.107.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.27

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.38

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel8

ip address 10.101.108.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.28

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.40

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel9

ip address 10.101.109.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.29

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.41

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel10

ip address 10.101.110.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.30

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.44

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel11

ip address 10.101.111.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.31

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.46

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface GigabitEthernet2

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

interface GigabitEthernet3

mtu 9216

ip address 10.0.2.20 255.255.255.0

ip address 10.0.2.21 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.22 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.23 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.24 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.25 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.26 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.27 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.28 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.29 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.30 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.31 255.255.255.0 secondary

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

!  ### IP route from c8kv-uut to local servers

ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 GigabitEthernet2 10.0.1.10

!  ### IP routes from c8kv-uut to clients on c8kv-peer side, routes are evenly distributed to all 12 TXQ’s

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel1

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel2

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel3

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel4

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel5

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel6

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel7

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel8

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel9

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel10

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel11

!  ### IP route from c8kv-uut Gi3 int tunnel endpoint to c8kv-peer Gi3

int tunnel endpoints (secondary IP addresses on c8kv-peer side)

ip route 20.0.2.30 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.31 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.32 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.33 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.36 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.35 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.37 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.38 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.40 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.41 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.44 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.46 255.255.255.255 10.0.2.1

Implementación típica de Catalyst 8000V en AWS

Modo autónomo

Consulte las configuraciones y topologías CLI de ejemplo anteriores. La configuración de CLI se puede copiar y modificar en función del esquema de direcciones de red y las direcciones IP hash generadas.

Para crear túneles correctamente, asegúrese de crear rutas IP tanto en el C8000V como en las tablas de routing en AWS VPC.

Modo SD-WAN

Este es un ejemplo de topología y configuración SD-WAN que crea TLOCs usando interfaces de loopback en C8000V ubicados en un VPC AWS.

Figura 6. Topología de ejemplo de SD-WAN que utiliza TLOC con interfaces de loopback en C8000V ubicadas en un VPC AWS.

Nota: En la figura 6, la conexión de color negro representa la conexión de control (VPN0) entre los elementos del plano de control SD-WAN y los dispositivos periféricos SD-WAN. Las conexiones de color azul representan túneles entre los dos dispositivos periféricos SD-WAN que utilizan TLOC.

Puede encontrar un ejemplo de configuración de la CLI de SD-WAN para la figura 6 (aquí).

csr_uut#show sdwan run

system

system-ip             29.173.249.161

site-id               5172

admin-tech-on-failure

sp-organization-name  SP_ORG_NAME

organization-name     ORG_NAME

upgrade-confirm       15

vbond X.X.X.X

!

memory free low-watermark processor 68484

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service tcp-small-servers

no service udp-small-servers

platform console virtual

platform qfp utilization monitor load 80

platform punt-keepalive disable-kernel-core

hostname csr_uut

username ec2-user privilege 15 secret 5 $1$4P16$..ag88eFsOMLIemjNcWSt0

vrf definition 11

address-family ipv4

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

!

vrf definition Mgmt-intf

address-family ipv4

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

!

no ip finger

no ip rcmd rcp-enable

no ip rcmd rsh-enable

no ip dhcp use class

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X

ip route vrf 11 10.1.0.0 255.255.0.0 X.X.X.X

ip route vrf Mgmt-intf 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X

no ip source-route

ip ssh pubkey-chain

username ec2-user

key-hash ssh-rsa 353158c28c7649710b3c933da02e384b ec2-user

!

!

!

no ip http server

ip http secure-server

ip nat settings central-policy

ip nat settings gatekeeper-size 1024

ipv6 unicast-routing

class-map match-any class0

match dscp 1

!

class-map match-any class1

match dscp 2

!

class-map match-any class2

match dscp 3

!

class-map match-any class3

match dscp 4

!

class-map match-any class4

match dscp 5

!

class-map match-any class5

match dscp 6

!

class-map match-any class6

match dscp 7

!

class-map match-any class7

match dscp 8

!

policy-map qos_map1

class class0

priority percent 20

!

class class1

bandwidth percent 18

random-detect

!

class class2

bandwidth percent 15

random-detect

!

class class3

bandwidth percent 12

random-detect

!

class class4

bandwidth percent 10

random-detect

!

class class5

bandwidth percent 10

random-detect

!

class class6

bandwidth percent 10

random-detect

!

class class7

bandwidth percent 5

random-detect

!

!

interface GigabitEthernet1

no shutdown

ip address dhcp

no mop enabled

no mop sysid

negotiation auto

exit

interface GigabitEthernet2

no shutdown

ip address dhcp

load-interval 30

speed 10000

no negotiation auto

service-policy output qos_map1

exit

interface GigabitEthernet3

shutdown

ip address dhcp

load-interval 30

speed 10000

no negotiation auto

exit

interface GigabitEthernet4

no shutdown

vrf forwarding 11

ip address X.X.X.X 255.255.255.0

load-interval 30

speed 10000

no negotiation auto

exit

interface Loopback1

no shutdown

ip address 192.168.1.21 255.255.255.255

exit

interface Loopback2

no shutdown

ip address 192.168.1.129 255.255.255.255

exit

interface Loopback3

no shutdown

ip address 192.168.1.20 255.255.255.255

exit

interface Loopback4

no shutdown

ip address 192.168.1.128 255.255.255.255

exit

interface Loopback5

no shutdown

ip address 192.168.1.23 255.255.255.255

exit

interface Loopback6

no shutdown

ip address 192.168.1.131 255.255.255.255

exit

interface Loopback7

no shutdown

ip address 192.168.1.22 255.255.255.255

exit

interface Loopback8

no shutdown

ip address 192.168.1.130 255.255.255.255

exit

interface Tunnel1

no shutdown

ip unnumbered GigabitEthernet1

tunnel source GigabitEthernet1

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095001

no shutdown

ip unnumbered Loopback1

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback1

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback1

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095002

no shutdown

ip unnumbered Loopback2

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback2

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback2

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095003

no shutdown

ip unnumbered Loopback3

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback3

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback3

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095004

no shutdown

ip unnumbered Loopback4

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback4

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback4

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095005

no shutdown

ip unnumbered Loopback5

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback5

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback5

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095006

no shutdown

ip unnumbered Loopback6

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback6

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback6

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095007

no shutdown

ip unnumbered Loopback7

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback7

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback7

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095008

no shutdown

ip unnumbered Loopback8

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback8

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback8

tunnel mode sdwan

exit

no logging console

aaa authentication enable default enable

aaa authentication login default local

aaa authorization console

aaa authorization exec default local none

login on-success log

license smart transport smart

license smart url https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license

line aux 0

!

line con 0

stopbits 1

!

line vty 0 4

transport input ssh

!

line vty 5 80

transport input ssh

!

sdwan

interface GigabitEthernet1

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private1 restrict

allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface GigabitEthernet2

exit

interface GigabitEthernet3

exit

interface Loopback1

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private2 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback2

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private3 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback3

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private4 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback4

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private5 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback5

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private6 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback6

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color red restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback7

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color blue restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback8

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color green restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

appqoe

no tcpopt enable

no dreopt enable

no httpopt enable

!

omp

no shutdown

send-path-limit  16

ecmp-limit       16

graceful-restart

no as-dot-notation

timers

graceful-restart-timer 43200

exit

address-family ipv4

advertise connected

advertise static

!

address-family ipv6

advertise connected

advertise static

!

!

!

security

ipsec

replay-window  8192

integrity-type ip-udp-esp esp

!

!

sslproxy

no enable

rsa-key-modulus      2048

certificate-lifetime 730

eckey-type           P256

ca-tp-label          PROXY-SIGNING-CA

settings expired-certificate  drop

settings untrusted-certificate drop

settings unknown-status       drop

settings certificate-revocation-check none

settings unsupported-protocol-versions drop

settings unsupported-cipher-suites drop

settings failure-mode         close

settings minimum-tls-ver      TLSv1

dual-side optimization enable

!

policy

app-visibility

flow-visibility

!

Resolución de problemas de rendimiento en AWS

Nota: La realización de pruebas de rendimiento en entornos de nube pública introduce nuevas variables que podrían afectar al rendimiento. A continuación se indican algunos aspectos que se deben tener en cuenta al realizar este tipo de pruebas:

- Uso de recursos subyacente por los pares en el momento de ejecutar las pruebas

- No utilizar hosts dedicados (el uso de hosts dedicados aumenta el coste de la nube 16 veces)

- La nube se ejecuta en diferentes regiones, el rendimiento puede variar

- En algunos casos, los números son similares independientemente del perfil de la función; esto se debe posiblemente a la limitación de AWS en la interfaz por tamaño de instancia

- AWS regula la velocidad de paquetes por segundo en las instancias EC2, lo que también puede provocar la caída de paquetes

- AWS no revela la velocidad de aceleración, pero las caídas debido a la limitación de pps se pueden observar a través del contador 'pps_alloween_exceeded'

Comandos útiles de resolución de problemas CLI

Al realizar pruebas de rendimiento de rendimiento, estos comandos de solución de problemas se pueden utilizar para identificar cuellos de botella o motivos de degradación del rendimiento.

"show platform hardware qfp active statistics drop" - nos permite entender si hay caídas en el c8kv. Tenemos que asegurarnos de que no haya caídas de cola significativas ni ningún contador relevante que aumente.

"show platform hardware qfp active statistics drop clear" - Este comando borra los contadores.

"show platform hardware qfp active datapath infrastructure sw-cio" - Este comando nos da información detallada sobre el porcentaje de procesador de paquetes (PSP), Traffic Manager (TM) que se utiliza durante las ejecuciones de rendimiento. Esto nos permite determinar si hay suficiente capacidad de procesamiento o no desde el c8kv.

"show platform hardware qfp active datapath util summary" - Este comando nos da la información completa de la entrada/salida que el c8kv está transmitiendo/recibiendo de todos los puertos.

Asegúrese de comprobar la velocidad de entrada/salida y ver si hay alguna caída. Además, asegúrese de verificar el porcentaje de carga de procesamiento. Si alcanza el 100%; significa que el c8kv ha alcanzado su capacidad.

"show plat hardware qfp active infrastructure bqs interface GigabitEthernetX" - Este comando nos permite verificar las estadísticas de nivel de interfaz en términos de número de cola, ancho de banda y caídas de cola.

"show controller" - Este comando nos da mucha información granular sobre los paquetes rx/tx buenos, paquetes perdidos.

Este comando se puede utilizar en un escenario donde no vemos ninguna caída de cola pero el generador de tráfico todavía nos muestra caída.

Esto puede suceder en un escenario en el que la utilización de los datos ya está alcanzando el 100% e igualmente el PP al 100%.

Si los contadores rx_missing_errors continúan aumentando, implica que el CSR está presionando hacia atrás la infraestructura de la nube ya que no puede procesar más tráfico.

"show platform hardware qfp active datapath infrastructure sw-hqf" - se puede utilizar para verificar cualquier congestión que ocurra debido a la contrapresión de AWS.

"show plat hardware qfp active datapath infrastructure sw-nic" - Determina cómo se equilibra la carga del tráfico a través de múltiples colas. Post 17.7, tenemos 8 Multi-TXQs.

Además, puede determinar si hay alguna cola en particular que esté tomando todo el tráfico o si se está balanceando la carga correctamente.

"show controllers | in errors|exceeded|Giga" - Muestra las caídas de paquetes debido a la aceleración de pps realizada desde el lado AWS, que se puede observar a través del contador pps_allow_exceeded.

Ejemplo de salida CLI

Salida de ejemplo donde el contador de caídas de cola sigue aumentando- Ejecute el comando varias veces para ver si los contadores aumentan, lo que nos permite confirmar que efectivamente se trata de caídas de cola.

csr_uut#show platform hardware qfp active statistics drop

Last clearing of QFP drops statistics : never

-------------------------------------------------------------------------

Global Drop Stats Packets Octets

-------------------------------------------------------------------------

Disabled 30 3693

IpFragErr 192 290976

Ipv4NoRoute 43 3626

Ipv6NoRoute 4 224

SdwanImplicitAclDrop 31 3899

TailDrop 19099700 22213834441

UnconfiguredIpv6Fia 3816 419760

Ejemplo de resultado mostrado aquí: ejecute el comando cada 30 segundos para obtener los datos en tiempo real

csr_uut#show platform hardware qfp active datapath infrastructure sw-cio

Credits Usage:

ID Port Wght Global WRKR0 WRKR1 WRKR2 WRKR3 WRKR4 WRKR5 WRKR6 WRKR7 WRKR8 WRKR9 WRKR10 WRKR11 WRKR12 WRKR13 Total

1 rcl0 16: 455 0 4 1 2 3 2 2 4 4 4 4 0 4 23 512

1 rcl0 32: 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 512

2 ipc 1: 468 4 2 4 3 0 1 1 4 0 2 0 4 0 18 511

3 vxe_punti 4: 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 512

4 Gi1 4: 446 0 0 1 1 0 2 3 0 3 2 0 1 1 52 512

5 Gi2 4: 440 4 4 4 3 2 1 1 3 2 4 4 3 2 59 504

6 Gi3 4: 428 1 1 1 0 4 4 1 0 4 4 0 0 2 43 494

7 Gi4 4: 427 1 1 0 1 4 2 0 4 3 4 1 1 7 56 512

Core Utilization over preceding 12819.5863 seconds

--------------------------------------------------

ID: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

% PP: 6.11 6.23 6.09 6.09 6.04 6.05 6.06 6.07 6.05 6.03 6.04 6.06 0.00 0.00

% RX: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23

% TM:0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00

% IDLE: 93.89 93.77 93.91 93.91 93.96 93.95 93.94 93.93 93.95 93.97 93.96 93.94 95.21 97.77

Salida de muestra que se muestra aquí - Asegúrese de verificar la velocidad de entrada/salida y ver si hay alguna caída. Además, asegúrese de verificar el porcentaje de carga de procesamiento. Si alcanza el 100%; significa que el nodo ha alcanzado su capacidad.

csr_uut#show platform hardware qfp active datapath util summary

CPP 0: 5 secs 1 min 5 min 60 min

Input: Total (pps)900215 980887 903176 75623

(bps) 10276623992 11197595912 10310265440 863067008

Output: Total (pps)900216 937459 865930 72522

(bps) 10276642720 10712432752 9894215928 828417104

Processing: Load (pct)56 58 54 4

Salida de ejemplo que se muestra aquí para las estadísticas de nivel de interfaz:

csr_uut#sh plat hardware qfp active infrastructure bqs interface GigabitEthernet2

Interface: GigabitEthernet2, QFP interface: 7

Queue: QID: 111 (0x6f)

bandwidth (cfg) : 0 , bandwidth (hw) : 1050000000

shape (cfg) : 0 , shape (hw) : 0

prio level (cfg) : 0 , prio level (hw) : n/a

limit (pkts ) : 1043

Statistics:

depth (pkts ) : 0

tail drops (bytes): 0 , (packets) : 0

total enqs (bytes): 459322360227 , (packets) : 374613901

licensed throughput oversubscription drops:

(bytes): 0 , (packets) : 0

Schedule: (SID:0x8a)

Schedule FCID : n/a

bandwidth (cfg) : 10500000000 , bandwidth (hw) : 10500000000

shape (cfg) : 10500000000 , shape (hw) : 10500000000

Schedule: (SID:0x87)

Schedule FCID : n/a

bandwidth (cfg) : 200000000000 , bandwidth (hw) : 200000000000

shape (cfg) : 200000000000 , shape (hw) : 200000000000

Schedule: (SID:0x86)

Schedule FCID : n/a

bandwidth (cfg) : 500000000000 , bandwidth (hw) : 500000000000

shape (cfg) : 500000000000 , shape (hw) : 500000000000

csr_uut#sh plat hardware qfp active infrastructure bqs interface GigabitEthernet3 | inc tail

tail drops (bytes): 55815791988 , (packets) : 43177643

Ejemplo de salida para los paquetes correctos RX/TX, estadísticas de paquetes perdidos

c8kv-aws-1#show controller

GigabitEthernet1 - Gi1 is mapped to UIO on VXE

rx_good_packets 346

tx_good_packets 243

rx_good_bytes 26440

tx_good_bytes 31813

rx_missed_errors 0

rx_errors 0

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0packets 0

rx_q0bytes 0

rx_q0errors 0

tx_q0packets 0

tx_q0bytes 0

GigabitEthernet2 - Gi2 is mapped to UIO on VXE

rx_good_packets 96019317

tx_good_packets 85808651

rx_good_bytes 12483293931

tx_good_bytes 11174853219

rx_missed_errors 522036

rx_errors 0

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0packets 0

rx_q0bytes 0

rx_q0errors 0

tx_q0packets 0

tx_q0bytes 0

GigabitEthernet3 - Gi3 is mapped to UIO on VXE

rx_good_packets 171596935

tx_good_packets 191911304

rx_good_bytes 11668588022

tx_good_bytes 13049984257

rx_missed_errors 21356065

rx_errors 0

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0packets 0

rx_q0bytes 0

rx_q0errors 0

tx_q0packets 0

tx_q0bytes 0

GigabitEthernet4 - Gi4 is mapped to UIO on VXE

rx_good_packets 95922932

tx_good_packets 85831238

rx_good_bytes 12470124252

tx_good_bytes 11158486786

rx_missed_errors 520328

rx_errors 46

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0packets 0

rx_q0bytes 0

rx_q0errors 0

tx_q0packets 0

tx_q0bytes 0

Salida de muestra para comprobar si hay alguna congestión debido a la contrapresión de AWS:

csr_uut#show platform hardware qfp active datapath infrastructure sw-hqf

Name : Pri1 Pri2 None / Inflight pkts

GigabitEthernet4 : XON XON XOFF / 43732

HQF[0] IPC: send 514809 fc 0 congested_cnt 0

HQF[0] recycle: send hi 0 send lo 228030112

fc hi 0 fc lo 0

cong hi 0 cong lo 0

HQF[0] pkt: send hi 433634 send lo 2996661158

fc/full hi 0 fc/full lo 34567275

cong hi 0 cong lo 4572971630**************Congestion counters keep incrementing

HQF[0] aggr send stats 3225639713 aggr send lo state 3225206079

aggr send hi stats 433634

max_tx_burst_sz_hi 0 max_tx_burst_sz_lo 0

HQF[0] gather: failed_to_alloc_b4q 0

HQF[0] ticks 662109543, max ticks accumulated 348

HQF[0] mpsc stats: count: 0

enq 3225683472 enq_spin 0 enq_post 0 enq_flush 0

sig_cnt:0 enq_cancel 0

deq 3225683472 deq_wait 0 deq_fail 0 deq_cancel 0

deq_wait_timeout

Salida de ejemplo para cómo se equilibra la carga del tráfico a través de varias colas:

um-csr-uut#sh plat hardware qfp active datapath infrastructure sw-nic

pmd b1c5a400 device Gi1

RX: pkts 50258 bytes 4477620 return 0 badlen 0

pkts/burst 1 cycl/pkt 579 ext_cycl/pkt 996

Total ring read 786244055, empty 786197491

TX: pkts 57860 bytes 6546349

pri-0: pkts 7139 bytes 709042

pkts/send 1

pri-1: pkts 3868 bytes 451352

pkts/send 1

pri-2: pkts 1875 bytes 219403

pkts/send 1

pri-3: pkts 2417 bytes 242527

pkts/send 1

pri-4: pkts 8301 bytes 984022

pkts/send 1

pri-5: pkts 10268 bytes 1114859

pkts/send 1

pri-6: pkts 1740 bytes 175353

pkts/send 1

pri-7: pkts 22252 bytes 2649791

pkts/send 1

Total: pkts/send 1 cycl/pkt 1091

send 56756 sendnow 0

forced 56756 poll 0 thd_poll 0

blocked 0 retries 0 mbuf alloc err 0

TX Queue 0: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 1: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 2: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 3: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 4: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 5: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 6: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 7: full 0 current index 0 hiwater 0

pmd b1990b00 device Gi2

RX: pkts 1254741010 bytes 511773562848 return 0 badlen 0

pkts/burst 16 cycl/pkt 792 ext_cycl/pkt 1342

Total ring read 1012256968, empty 937570790

TX: pkts 1385120320 bytes 564465308380

pri-0: pkts 168172786 bytes 68650796972

pkts/send 1

pri-1: pkts 177653235 bytes 72542203822

pkts/send 1

pri-2: pkts 225414300 bytes 91947701824

pkts/send 1

pri-3: pkts 136817435 bytes 55908224442

pkts/send 1

pri-4: pkts 256461818 bytes 104687120554

pkts/send 1

pri-5: pkts 176043289 bytes 71879529606

pkts/send 1

pri-6: pkts 83920827 bytes 34264110122

pkts/send 1

pri-7: pkts 160636635 bytes 64585622696

pkts/send 1

Total: pkts/send 1 cycl/pkt 442

send 1033104466 sendnow 41250092

forced 1776500651 poll 244223290 thd_poll 0

blocked 1060879040 retries 3499069 mbuf alloc err 0

TX Queue 0: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 1: full 718680 current index 0 hiwater 255

TX Queue 2: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 3: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 4: full 15232240 current index 0 hiwater 255

TX Queue 5: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 6: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 7: full 230668 current index 0 hiwater 224

pmd b1712d00 device Gi3

RX: pkts 1410702537 bytes 498597093510 return 0 badlen 0

pkts/burst 18 cycl/pkt 269 ext_cycl/pkt 321

Total ring read 1011915032, empty 934750846

TX: pkts 754803798 bytes 266331910366

pri-0: pkts 46992577 bytes 16616415156

pkts/send 1

pri-1: pkts 49194201 bytes 17379760716

pkts/send 1

pri-2: pkts 46991555 bytes 16616509252

pkts/send 1

pri-3: pkts 49195026 bytes 17381741474

pkts/send 1

pri-4: pkts 48875656 bytes 17283423414

pkts/send 1

pri-5: pkts 417370776 bytes 147056906106

pkts/send 6

pri-6: pkts 46992860 bytes 16617923068

pkts/send 1

pri-7: pkts 49191147 bytes 17379231180

pkts/send 1

Total: pkts/send 2 cycl/pkt 0

send 339705775 sendnow 366141927

forced 3138709511 poll 2888466204 thd_poll 0

blocked 1758644571 retries 27927046 mbuf alloc err 0

TX Queue 0: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 1: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 2: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 3: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 4: full 0 current index 1 hiwater 0

TX Queue 5: full 27077270 current index 0 hiwater 224

TX Queue 6: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 7: full 0 current index 0 hiwater 0

Salida de ejemplo que muestra las caídas de paquetes debido a la aceleración de pps realizada desde el lado AWS, que se puede observar a través del contador pps_allow_exceeded:

C8k-AWS-2#show controllers | in errors|exceeded|Giga

GigabitEthernet1 - Gi1 is mapped to UIO on VXE

rx_missed_errors 1750262

rx_errors 0

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0_errors 0

rx_q1_errors 0

rx_q2_errors 0

rx_q3_errors 0

bw_in_allowance_exceeded 0

bw_out_allowance_exceeded 0

pps_allowance_exceeded 11750

conntrack_allowance_exceeded 0

linklocal_allowance_exceeded 0