Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Background

Ventajas

Configurar

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los pasos de configuración y verificación para crear túneles SD-WAN bajo demanda.

Prerequisites

Componentes Utilizados

Este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware:

- vManage versión 20.9.3

- Cisco Edge Routers versión 17.9.3

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Background

La SD-WAN de Cisco admite túneles dinámicos a demanda entre dos dispositivos radiales SD-WAN de Cisco cualesquiera. Estos túneles se activan para que se configuren solo cuando haya tráfico entre los dos dispositivos, lo que optimiza el uso del ancho de banda y el rendimiento del dispositivo.

Ventajas

Los túneles a demanda ofrecen estas ventajas:

- Mejora del rendimiento, especialmente para las plataformas menos potentes que funcionan en una red de malla completa.

- Mejora de la latencia en implementaciones de hub y spoke cuando se utilizan túneles a demanda entre spokes.

- Uso reducido del ancho de banda en la red, ya que los túneles en estado inactivo no requieren sondas de detección de reenvío bidireccional (BFD), por lo que se produce menos tráfico BFD en la red.

- Túneles directos entre radios, a la vez que se optimiza el uso de memoria y CPU.

Configurar

Configuraciones

Estos son los pasos para configurar los túneles a petición:

Paso 1: Habilite la ingeniería de tráfico solo en los routers del sitio del concentrador bajo la plantilla de la función VPN 0. Se recomienda tener una plantilla de función VPN 0 independiente para los sitios hub y spoke.

Vaya a Configuration > Templates > Feature Template . Busque la plantilla de función VPN 0 correcta asignada a los routers hub, haga clic en tres puntos y seleccione Edit.

1. En la sección Servicio.

2. Haga clic en Nuevo servicio

3. Elija TE del tipo de servicio.

Haga clic en Agregar y luego en Actualizar.

Activar TE

Paso 2: Aumentar el límite de la trayectoria OMP al valor recomendado 16 en un router de borde de Cisco.

Navegue hasta Configuration>Template>Feature Template, busque la plantilla de la función OMP, haga clic en los tres puntos y seleccione Edit.

En Configuración básica, localice Número de trayectorias anunciadas por prefijo y Límite ECMP y cambie los valores a 16.

OMP - Límite de ECMP

Nota: Para cambiar el límite de ruta de envío en vsmarts OMP a un valor superior a 4, con un valor recomendado de 16, consulte las guías de configuración de routing en las guías de configuración SD-WAN de Cisco para obtener instrucciones detalladas.

Paso 3: Cree o clone una plantilla de función de sistema para activar el túnel bajo demanda y modifique el temporizador tiempo de espera de inactividad del túnel bajo demanda si lo desea (el valor predeterminado es 10 minutos), y aplique esta plantilla de sistema específicamente para los sitios de radio bajo demanda.

Navegue hasta Configuration > Templates > Feature Templates busque la plantilla de la función System, haga clic en tres puntos y seleccione Edit.

En la sección Advanced, active On-demand Tunnel.  Opcionalmente, ajuste On-demand Tunnel Idle-Timeout si desea reducir el túnel más rápido que los 10 minutos predeterminados cuando no hay tráfico que pase entre los sitios.

Activación del túnel a demanda

Paso 4: Debe crear una política de topología personalizada usando una secuencia de ruta en la lista de sitios de conjunto de fichas coincidentes (sitios de radio Bajo demanda coincidentes), y en la ficha de acción, configure la lista TLOC (coincidente con los sitios de radio del concentrador) para que realice una copia de seguridad.

Cree la lista de radios a petición y la lista TLOC de HUB de respaldo.

Navegue hasta Configuration > Policies > Custom Options desde el menú desplegable, seleccione Centralized Policy > Lists, y cree los grupos de interés:

- Haga clic en Site para crear una nueva lista de sitios que incluya todos los ID de sitio para todos los sitios a petición.

- En TLOC, cree una lista TLOC que incluya todos los HUB tloc que se van a utilizar como copia de seguridad.

Una vez que haya creado la lista de grupos de interés, navegue hasta Opciones personalizadas del menú desplegable y seleccione Política centralizada > Topología > Topología > Agregar topología > Control personalizado (Route & TLOC).

- Proporcione un nombre y una descripción para la topología.

- Cambie Acción predeterminada a Aceptar haciendo clic en el icono del lápiz y, a continuación, haga clic en Guardar coincidencia y acción.

- Haga clic en Tipo de secuencia y seleccione Ruta. Haga clic en Regla de secuencia para agregar una nueva secuencia.

- En la ficha Coincidir, haga clic en Sitio y seleccione la lista de sitios correcta.

Secuencia, creación

- En la ficha Acción, haga clic en Aceptar y, a continuación, para la acción TLOC seleccione Copia de seguridad y, para TLOC seleccione la lista TLOC correcta. Haga clic en Guardar coincidencia y acciones una vez que haya terminado.

Política de acción establecida

Adjunte la política de topología de control a la política principal navegando hasta Configuration > Policies > Centralized Policy.

Busque la política activa, haga clic en los tres puntos y seleccione Editar.

Haga clic en

1. Topología

2. Topología

3. Agregar topología

4. Importar existente

5. Control personalizado (Route y TLOC)

6. Busque la política en el menú desplegable y haga clic en Importar.

Importar política existente

Haga clic en Policy Application > Topology > New Site/ Region List

En la lista de sitios salientes, seleccione el nombre correcto de la lista de sitios.

Aplicación de la política de banda ancha

Haga clic en Agregar y Guardar cambios de directiva. Dado que se trata de una política activa, los cambios se enviarán a vsmarts.

Nota: para obtener información sobre la configuración de una política de control centralizado de Cisco vSmart Controller, consulte las Guías de configuración de Cisco SD-WAN.

Verificación

Para verificar, ejecute el comando show sdwan system on-demand remote-system. En la salida, puede localizar A petición: sí. Si el estado muestra inactive significa que el túnel entre sitios está inactivo.

Spoke#show sdwan system on-demand remote-system

SITE-ID    SYSTEM-IP     ON-DEMAND       STATUS     IDLE-TIMEOUT-EXPIRY(sec)

---------------------------------------------------------------------------

100      192.168.0.70       no           -                   -

100      192.168.0.71       no           -                   -

1000     192.168.0.72       yes          inactive            -

1000     192.168.0.73       yes          inactive            -

200      192.168.0.80       no           -                   -

Después de generar algo de tráfico entre sitios a demanda, puede verificar el mismo resultado. En este caso, el estado muestra Activo, muestra el número de segundos que quedan antes de que el túnel se desactive.

Spoke#show sdwan system on-demand remote-system

SITE-ID    SYSTEM-IP     ON-DEMAND       STATUS     IDLE-TIMEOUT-EXPIRY(sec)

---------------------------------------------------------------------------

100      192.168.0.70       no           -                   -

100      192.168.0.71       no           -                   -

1000     192.168.0.72       yes          active              105

1000     192.168.0.73       yes          active              105

200      192.168.0.80       no           -                   -

En este ejemplo, puede observar que falta el BFD con los sitios 192.168.0.72 y 192.168.0.73 mientras el túnel está inactivo.

Spoke#show sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                      DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID     STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP                    IP                              PORT        ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec  UPTIME       TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.0.70     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:04      2

192.168.0.71     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:03      2

192.168.0.80     200         up          public-internet  public-internet  <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:04      2

192.168.0.70     100         up          mpls             mpls             <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:03      2

192.168.0.71     100         up          mpls             mpls             <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:04      2

192.168.0.80     200         up          mpls             mpls             <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:03      2

Cuando el túnel entre los sitios está activo, se observa que el BFD con los sitios 192.168.0.72 y 192.168.0.73 está activo.

Spoke#show sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                      DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID     STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP                    IP                              PORT                ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec  UPTIME          TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.0.70     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:03:27:27      2

192.168.0.71     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.80     200         up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:03:27:27      2

192.168.0.73     1000        up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                       5063        ipsec  5           2000           0:00:00:03     3

192.168.0.72     1000        up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:00:00:03      2

192.168.0.70     100         up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.71     100         up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.80     200         up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.73     1000        up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                     12346       ipsec  5           2000           0:00:00:03        3

192.168.0.72     1000        up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:00:00:03      2

Puede obtener los mismos resultados de la GUI de vManage si navega hasta Monitor > Device o Monitor > Network (desde el código 20.6 y anteriores), encuentra su dispositivo y navega por WAN > Tunnel, centrándose en el número Down.

Supervisión de túneles a demanda

En el mismo menú, desplácese hacia abajo y haga clic en Tiempo real. En Opciones de dispositivo, busque Remoto a demanda.

Este ejemplo muestra la salida cuando los túneles bajo demanda están inactivos.

Túneles desactivados a petición

Este ejemplo muestra la salida cuando los túneles a petición están activos.

Túneles activados a petición

Troubleshoot

Consulte Troubleshooting de los Túneles Dinámicos Bajo Demanda SD-WAN para obtener pasos más detallados.

Información Relacionada

- Soporte técnico y descargas de Cisco