Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Antecedentes

Problema

Solución

Conclusión

Introducción

Este documento describe cómo obtener una llamada API específica utilizada por vManage para recopilar estadísticas de la superposición.

Prerequisites

- Cisco SD-WAN Overlay debe estar activado.

- No se necesita ninguna configuración adicional

Componentes Utilizados

Este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware:

- Controladores SD-WAN versión 20.9.3

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Las llamadas a la interfaz de programación de aplicaciones (API) son útiles para recopilar información específica de sesión y de nodo mediante nodos de supervisión y, en ocasiones, disponen de la API exacta que vManage utiliza para recopilar la información necesaria para utilizarla en los nodos de supervisión remota.

Problema

Necesita conocer la API específica que utiliza vManage para recopilar información que utilizará un nodo de supervisión remota.

Solución

¿Cómo se obtiene el ID de llamada de la API que utiliza vManage para recopilar información sobre un dispositivo?

Paso 1: Habilite Web Developer Tools en el navegador web y haga clic en Red pestaña. Dependiendo del explorador, se puede llamar a estas herramientas con nombres diferentes, como Herramientas del desarrollador o Inspector Web.

Paso 2: abra vManage y vaya a cualquier menú. En este caso, se está comprobando el menú Monitor > Overview y busque las entradas registradas en la ficha Network. Haga clic en él y marque la pestaña Response en el lado derecho (también llamada Review dependiendo del navegador) para confirmar que la entrada pertenece a la sección necesaria . En este ejemplo, se está inspeccionando la sección WAN Edge Inventory y el nombre de la API aparece en la ficha Response con la etiqueta /device/vedgeInventory/detail.

Paso 3: Para confirmar el nombre de la API y la respuesta, haga clic en la pestaña Headers en el mismo evento.

Conclusión

A través de las herramientas de desarrollador del navegador web en un navegador, es posible conocer las API utilizadas por la interfaz de usuario vManage. Esto ayuda a saber qué API se utilizan para recopilar información mediante nodos de supervisión remota de diferentes proveedores.

Nota: Para obtener más información sobre la API, consulte el documento de la API de Cisco SD-WAN vManage.