Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Paso 1. Confirme que vsmarts está en modo CLI con conexiones de control estables

Paso 2. Creación de la plantilla CLI

Paso 3. Inserción de la nueva plantilla de CLI en vSmart

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe una manera fácil de crear una plantilla CLI para vsmarts, ya que son necesarios para aplicar una política centralizada para la superposición.

Prerequisites

Requirements

Conocimiento fundamental de estos temas:

- Descripción general de la solución SD-WAN

- Plantillas de vManage

- Centralizado

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- vManage versión 20.6.4

- vBond versión 20.6.4

- vSmart versión 20.6.4

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

El mensaje de error Failed to activate policy vSmarts x.x.x.x are not in vManage mode se puede ver después de la activación de la política centralizada.

Solución

Paso 1. Confirme que vsmarts está en modo CLI con conexiones de control estables

En este paso, debe validar que las conexiones de control entre vManage y vSmart están activas y estables. Esto es obligatorio para enviar la plantilla.

Vaya a vManage > Monitor > Network > vSmart.

Nota: desde la versión 20.9 y posteriores, navegue hasta vManage > Monitor > Devices > vSmart.

Tenga en cuenta la disponibilidad y el aumento desde.

Paso 2. Creación de la plantilla CLI

En este paso, debe cargar la configuración de ejecución de vSmart en la plantilla de CLI. vManage tiene la opción de cargar automáticamente la configuración en la plantilla.

Vaya a vManage > Configuration > Templates > Create Template >CLI Template.

Rellene todos los parámetros de plantilla necesarios como Nombre y Descripción de la plantilla.

Haga clic en Next to Load Running config from reachable device para seleccionar la configuración del dispositivo deseado.

vManage carga automáticamente la configuración de ejecución del dispositivo en la plantilla CLI.

Haga clic en Agregar para crear la plantilla.

Paso 3. Inserción de la nueva plantilla de CLI en vSmart

En este paso, debe insertar la plantilla que acaba de crear en el vSmart correcto.

Vaya a vManage > Configuration > Templates > Template (Plantilla) que acaba de crear >... > Conecte dispositivos.

Elija el dispositivo al que desea insertar la plantilla y llévelo a la derecha. A continuación, haga clic en Adjuntar.

En la parte izquierda, haga clic en Número de serie de vSmart para revisar la configuración.

Por último, haga clic en Configure Devices para enviar la plantilla.

Para confirmar que la plantilla se ha enviado, vaya a vManage > Configuration > Devices > Controllers > vSmart.

En este punto, puede activar la política centralizada que se configuró.

Información Relacionada

Guía de inicio de Cisco SD-WAN

Guía de Configuración de Políticas de Cisco SD-WAN, Cisco IOS XE Release 17.x