Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Conceptos

Configurar

Desinstalar UTD

Comprobación previa

Configuraciones

Verificación

Configurar

Instalar UTD

Comprobación previa

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el procedimiento para instalar y desinstalar Unified Threat Defence (UTD) a través de CLI en routers SDWAN.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Red de área extensa definida por software de Cisco (SD-WAN)

- Interfaz de línea de comandos (CLI) de Cisco IOS® XE

Componentes Utilizados

Este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware:

- Router ISR4461/K9

- Versión del software 17.3.4

- Router en modo de controlador

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Estos pasos deben aplicarse cuando el cedge está en modo CLI o no hay ninguna conexión de control entre vManage y cedge.

Pero si tiene plano de control y su cedge está en modo vManage, entonces proceda a revisar este otro artículo .

Conceptos

Los requisitos específicos para este documento incluyen:

- Cisco vManage versión 20.3 o posterior.

- Routers de servicios integrados de Cisco versión 4431 17.3.4

Para obtener más información sobre las plataformas compatibles, acceda a UTD para las plataformas y restricciones compatibles con SDWAN.

Configurar

Desinstalar UTD

Comprobación previa

Este es un ejemplo de cómo el router cedge se parece a una desinstalación UTD anterior.

* El dispositivo está en modo de controlador y no se ha adjuntado ninguna plantilla, pero se ha aplicado la configuración de UTD.

cedge#show sdwan system

Viptela (tm) vEdge Operating System Software

Copyright (c) 2013-2022 by Viptela, Inc.

Controller Compatibility: 20.3

Version: 17.03.04a.0.5574

Build: Not applicable

Model name: ISR4461/K9 Services: None vManaged: false Commit pending: false Configuration template: None cedge#show platform software device-mode Device Operating-mode: Controller-Managed cedge#show run | sec utd utd multi-tenancy utd engine standard multi-tenancy threat-inspection whitelist profile Sig-white-list generator id 3 signature id 22089 generator id 3 signature id 36208 threat-inspection profile IPS-POLICY threat detection policy balanced logging level alert whitelist profile Sig-white-list policy utd-policy-vrf-1 vrf 511 all-interfaces threat-inspection profile IPS-POLICY app-hosting appid utd app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0 guest-ipaddress 192.168.1.2 netmask 255.255.255.252 app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1 guest-ipaddress 192.0.2.2 netmask 255.255.255.252 app-resource package-profile urlf-low start cedge# cedge#show running-config | section VirtualPortGroup0 interface VirtualPortGroup0 description Management interface vrf forwarding 65529 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 no mop enabled no mop sysid cedge#show running-config | section VirtualPortGroup1 interface VirtualPortGroup1 description Data interface ip address 192.0.2.1 255.255.255.252 no mop enabled no mop sysid cedge#

Nota: La configuración de UTD debe eliminarse antes de que se pueda desinstalar.

Configuraciones

1. Detenga el servicio UTD.

cedge#config-transaction

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# no start

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

Nota: El estado de UTD cambia de En ejecución a Desplegado una vez que no se aplica ningún inicio.

cedge#show app-hosting list

App id                                   State

---------------------------------------------------------

utd                                      DEPLOYED

cedge#

2. Elimine la configuración de UTD.

cedge#config-transaction

cedge(config)# utd engine standard multi-tenancy

cedge(config-utd-multi-tenancy)# no policy utd-policy-vrf-1

cedge(config-utd-multi-tenancy)# commit

Commit complete.

cedge(config-utd-multi-tenancy)#

cedge#config-transaction

cedge(config)# utd multi-tenancy

cedge(config)# utd engine standard multi-tenancy

cedge(config-utd-multi-tenancy)# no threat-inspection whitelist profile Sig-white-list

cedge(config-utd-multi-tenancy)# no threat-inspection profile IPS-POLICY

cedge(config-utd-multi-tenancy)# exit

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)# no utd engine standard multi-tenancy

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge#config-transaction

cedge(config)# no utd multi-tenancy

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# no app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0

cedge(config-app-hosting)# no app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1

cedge(config-app-hosting)# no app-resource package-profile urlf-low

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

cedge(config-app-hosting)#exit

cedge(config)# no app-hosting appid utd

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# no interface VirtualPortGroup0

cedge(config)# no interface VirtualPortGroup1

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# no iox

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

3. Validación.

Este es un ejemplo de cómo el router cedge se ve después de que se elimina la configuración UTD.

cedge#show running-config | section iox

cedge#show running-config | section VirtualPortGroup0

cedge#show running-config | section VirtualPortGroup1

cedge#show running-config | section utd

cedge#

cedge#show platform software utd global

UTD Global state

=========================

Engine : Standard

Global Inspection : Disabled

Operational Mode : Intrusion Detection

Fail Policy : Fail-open

Container technology : LXC

Redirect interface : Not specified

UTD interfaces

No interfaces are protected by UTD

<snipped>

Nota: Aunque se quitó la configuración, el UTD muestra instalado. Esto es de esperar.

cedge#show utd engine standard version

UTD Virtual-service Name: utd

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

UTD Installed Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

cedge#show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.7

Total virtual services installed : 1

Total virtual services activated : 0

<snipped>

cedge#show app-hosting list

The process for the command is not responding or is otherwise unavailable   >>>> Expected because UTD config was removed but UTD engine remains installed

** Before to remove Configuration **

cedge#show virtual-service version name utd running

Virtual service utd running version:

Name : UTD-Snort-Feature

Version : 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

** After configuration is removed **

cedge#

cedge#show virtual-service version name utd running

Virtual service utd running version:

Name : UTD-Snort-Feature

Version : None

4. Retire el motor UTD.

Sugerencia: debe tener iox y app-hosting appid utd activados para desinstalar el motor UTD.

A continuación se muestra un ejemplo de lo que ocurre si se elimina UTD sin la activación de iBox y el alojamiento de aplicaciones.

cedge#app-hosting uninstall appid utd    >>>> No action is taken.

cedge#

Este es un ejemplo para desinstalar UTD exitosamente.

cedge#config-transaction

cedge(config)# iox

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

cedge(config-app-hosting)#

*Mar 3 20:25:24.889: %UICFGEXP-6-SERVER_NOTIFIED_START: R0/0: psd: Server iox has been notified to start

*Mar 3 20:25:50.268: %IM-6-IOX_RECONCILE_INFO: R0/0: ioxman: App-hosting application reconcile process start

*Mar 3 20:25:51.956: %IM-6-IOX_ENABLEMENT: R0/0: ioxman: IOX is ready.

cedge#

cedge#app-hosting uninstall appid utd

Uninstalling 'utd'. Use 'show app-hosting list' for progress.

cedge#

*Mar 3 20:26:31.653: %VIRT_SERVICE-5-INSTALL_STATE: Successfully uninstalled virtual service utd

*Mar 3 20:26:32.706: %IM-6-INSTALL_MSG: R0/0: ioxman: app-hosting: Uninstall succeeded: utd uninstalled successfully

cedge#

Verificación

Ejecute los siguientes comandos para verificar si se ha eliminado UTD.

cedge#show app-hosting list

No App found

cedge#show virtual-service version name utd running

% Error: Virtual-service utd is not found

cedge#show utd engine standard version

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

cedge#show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.7

Total virtual services installed : 0

Total virtual services activated : 0

<snipped>

Configurar

Instalar UTD

Comprobación previa

Revise la versión admitida de UTD y descárguela en la memoria flash de inicialización.

cedge#

cedge#show utd engine standard version

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

cedge#

cedge#dir bootflash: | i utd

36 -rw- 55050240 Mar 1 2022 01:08:29 +00:00 secapp-utd.17.03.04a.1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3.x86_64.tar

cedge#

Configuraciones

1. Activar iox y el alojamiento de aplicaciones.

cedge#config-transaction

cedge(config)# iox

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

cedge(config-app-hosting)#

*Mar 3 20:25:24.889: %UICFGEXP-6-SERVER_NOTIFIED_START: R0/0: psd: Server iox has been notified to start

*Mar 3 20:25:50.268: %IM-6-IOX_RECONCILE_INFO: R0/0: ioxman: App-hosting application reconcile process start

*Mar 3 20:25:51.956: %IM-6-IOX_ENABLEMENT: R0/0: ioxman: IOX is ready.

cedge#

2. Instale el motor UTD.

cedge#app-hosting install appid utd package bootflash:secapp-utd.17.03.04a.1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3.x86_64.tar

Installing package 'bootflash:secapp-utd.17.03.04a.1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3.x86_64.tar' for 'utd'. Use 'show app-hosting list' for progress.

cedge#

*Mar 3 21:07:43.529: %VMAN-5-PACKAGE_SIGNING_LEVEL_ON_INSTALL: R0/0: vman: Package 'secapp-utd.17.03.04a.1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3.x86_64.tar' for service container 'utd' is 'Cisco signed', signing level cached on original install is 'Cisco signed'

*Mar 3 21:07:56.332: %VIRT_SERVICE-5-INSTALL_STATE: Successfully installed virtual service utd

*Mar 3 21:07:56.922: %IM-6-INSTALL_MSG: R0/0: ioxman: app-hosting: Install succeeded: utd installed successfully Current state is deployed

cedge#

3. Asegúrese de que el motor UTD está instalado. Ejecute los siguientes comandos.

Nota: El estado DEPLOYED significa que UTD está instalado pero no configurado. El estado RUNNING significa UTD instalado y configurado.

cedge#show app-hosting list

App id                                   State

---------------------------------------------------------

utd                                      DEPLOYED

cedge#show virtual-service version name utd running

Virtual service utd running version:

Name : UTD-Snort-Feature

Version : None >>>> "None", it is expected due to the fact that no config yet

cedge#show utd engine standard version

UTD Virtual-service Name: utd

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

UTD Installed Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3 >>>> UTD Package installed

cedge#

cedge#show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.7

Total virtual services installed : 1 >>>> Installed 1 but Activated 0 as expected

Total virtual services activated : 0

4. Para tener el UTD en estado RUNNING, proceda a configurar IPS/URL. Este es un ejemplo del laboratorio.

cedge#config-transaction

cedge(config)# interface VirtualPortGroup0

cedge(config-if)# description Management interface

cedge(config-if)# vrf forwarding 65529

cedge(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

cedge(config-if)# exit

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# interface VirtualPortGroup1

cedge(config-if)# description Data interface

cedge(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.252

cedge(config-if)# exit

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0

cedge(config-app-hosting-gateway)# guest-ipaddress 192.168.1.2 netmask 255.255.255.252

cedge(config-app-hosting-gateway)# exit

cedge(config-app-hosting)# app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1

cedge(config-app-hosting-gateway)# guest-ipaddress 192.168.2.2 netmask 255.255.255.252

cedge(config-app-hosting-gateway)# exit

cedge(config-app-hosting)# app-resource package-profile urlf-low

cedge(config-app-hosting)# start

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

cedge(config-app-hosting)#

cedge(config-app-hosting)# exit

cedge(config)# utd multi-tenancy

cedge(config)# utd engine standard multi-tenancy

cedge(config-utd-multi-tenancy)# threat-inspection whitelist profile Sig-white-list

cedge(config-utd-mt-whitelist)# generator id 3 signature id 22089

cedge(config-utd-mt-whitelist)# generator id 3 signature id 36208

cedge(config-utd-mt-whitelist)# exit

cedge(config-utd-multi-tenancy)# threat-inspection profile IPS-POLICY

cedge(config-utd-mt-threat)# threat detection

cedge(config-utd-mt-threat)# policy balanced

cedge(config-utd-mt-threat)# whitelist profile Sig-white-list

cedge(config-utd-mt-threat)# logging level alert

cedge(config-utd-mt-threat)# exit

cedge(config-utd-multi-tenancy)# commit

Commit complete.

cedge(config-utd-multi-tenancy)#

cedge(config-utd-multi-tenancy)# policy utd-policy-vrf-1

cedge(config-utd-mt-policy)# vrf 511

cedge(config-utd-mt-policy)# all-interfaces

cedge(config-utd-mt-policy)# fail close

cedge(config-utd-mt-policy)# threat-inspection profile IPS-POLICY

cedge(config-utd-mt-policy)# exit

cedge(config-utd-multi-tenancy)# commit

Commit complete.

cedge(config-utd-multi-tenancy)#

cedge(config-utd-multi-tenancy)# end

cedge#

5. Asegúrese de realizar la configuración.

cedge#show run | section utd

utd multi-tenancy

utd engine standard multi-tenancy

threat-inspection whitelist profile Sig-white-list

generator id 3 signature id 22089

generator id 3 signature id 36208

threat-inspection profile IPS-POLICY

threat detection

policy balanced

logging level alert

whitelist profile Sig-white-list

policy utd-policy-vrf-1

vrf 511

all-interfaces

threat-inspection profile IPS-POLICY

fail close

app-hosting appid utd

app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0

guest-ipaddress 192.168.1.2 netmask 255.255.255.252

app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1

guest-ipaddress 192.168.2.2 netmask 255.255.255.252

app-resource package-profile urlf-low

start

cedge#

Verificación

1. Ejecute show logging y asegúrese de tener registros similares como se muestra a continuación.

*Mar 3 23:17:17.573: %LINK-3-UPDOWN: Interface VirtualPortGroup0, changed state to up

*Mar 3 23:17:18.094: %LINK-3-UPDOWN: Interface VirtualPortGroup1, changed state to up

*Mar 3 23:17:18.572: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VirtualPortGroup0, changed state to up

*Mar 3 23:17:19.095: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VirtualPortGroup1, changed state to up

*Mar 3 23:17:25.630: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel2000000001, changed state to up

*Mar 3 23:19:36.863: %VIRT_SERVICE-5-ACTIVATION_STATE: Successfully activated virtual service utd

*Mar 3 23:19:37.577: %IM-6-START_MSG: R0/0: ioxman: app-hosting: Start succeeded: utd started successfully Current state is running

*Mar 3 23:19:38.318: %ONEP_BASE-6-CONNECT: [Element]: ONEP session Application:utd_snort Host:cedge ID:6633 User: has connected.

*Mar 3 23:19:50.428: %IOSXE_UTD-4-MT_CONFIG_DOWNLOAD: UTD MT configuration download has started

*Mar 3 23:20:06.460: %IOSXE_UTD-4-MT_CONFIG_DOWNLOAD: UTD MT configuration download has completed

*Mar 3 23:20:08.389: %IOSXE-5-PLATFORM: R0/0: cpp_cp: QFP:0.0 Thread:011 TS:00000780131568867961 %SDVT-5-SDVT_HEALTH_UP: Service node is up for channel Threat Defense. Current Health: Green, Previous Health: Down

Nota: El estado actual cambia de Abajo a Verde si la configuración se ha realizado correctamente.

2. Ejecute estos comandos para verificar la instalación de UTD.

cedge#show app-hosting list

App id                                   State

---------------------------------------------------------

utd                                      RUNNING   >>> State change from Deployed to Running

cedge#show utd engine standard version

UTD Virtual-service Name: utd

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

UTD Installed Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

cedge#show virtual-service version name utd running

Virtual service utd running version:

Name : UTD-Snort-Feature

Version : 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3 >>>> Changed from NONE to "1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3" after config.

cedge#

cedge#show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.7

Total virtual services installed : 1

Total virtual services activated : 1 >>>>>>>>> Now it is activated

cedge#show virtual-service version name utd running Virtual service utd running version: Name : UTD-Snort-Feature Version : 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos útiles

show platform software device-mode

show app-hosting list

show virtual-service version name utd running

show utd engine standard version

show utd engine standard status

show virtual-service

Información Relacionada

- Guía de configuración de seguridad: Unified Threat Defence, Cisco IOS XE 17

- Guía de configuración de seguridad: Unified Threat Defence, Cisco IOS XE 16

- UTD para plataformas y restricciones compatibles con SDWAN.

- Instale UTD con vManage.