Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Overview

Procedimiento

Paso 1. Verifique el estado del módem.

Paso 3. Cierre la interfaz Cellular0.

Paso 4. Descargue la versión del firmware.

Paso 5. Transferir la versión del firmware al router ISR1100 LTE.

Paso 6. Actualización del firmware LTE

6.a Actualice el firmware en 20.3.X y versiones anteriores.

6.b. Actualice el firmware en 20.4.X y versiones posteriores.

Paso 7. Confirme la actualización.

Comandos para Troubleshooting

Comandos show

Borrar estadísticas

Comandos de Debug

Reiniciar interfaz

Comandos celulares 20.4 en adelante

Introducción

Este documento describe cómo actualizar el firmware del módem Cisco LTE en Cisco ISR1100 LTE Series (Nutella) con el sistema operativo Viptela.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Red de área extensa (SD-WAN) definida por software de Cisco

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- ISR1100-4GLTE versión 20.3.4 y 20.6.3

- Tarjeta inalámbrica LTE WP7610

- Versión del firmware: SWI9X07Y_02.28.03.04

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Overview

Como parte de los routers de servicios integrados (ISR) de la serie 1000 de Cisco, hay dos modelos que contienen un módulo LTE Wireless Sierra:

- WP7607 - ISR1100-4GLTEGB

- WP7610 - ISR 1100-4GLTENA

Estos modelos de router están alimentados por el software SD-WAN Cisco IOS® XE de Viptela OS.

Nota: Para obtener más información sobre los routers ISR1000 Nutella LTE con respecto a la SKU LTE, las bandas LTE compatibles, las especificaciones LTE, vaya a: Routers Cisco ISR1100 e ISR1100X Series

Procedimiento

Paso 1. Verifique el estado del módem.

El procedimiento de actualización requiere que el módulo LTE esté encendido, de lo contrario falla, para verificar el estado del módulo ejecutado: show cellular.

ISR1100-4GLTE#show cellular

Radio mode LTE

Frequency band 2

Bandwidth 10.0 MHz

Transmit channel 65535

Receive channel 1000

Received signal strength indicator, RSSI -61 dBm

Reference signal receive power, RSRP -89 dBm, Excellent

Reference signal receive quality, RSRQ -6 dB, Excellent

Signal-to-noise ratio, SNR 22.2 dB, Excellent

Modem model number : WP7610

Firmware version : SWI9X07Y_02.28.03.04

Firmware date : 2019/06/05 10:14:36

Package : 02.28.03.04_VERIZON_002.075_000

Hardware version : 1.0

Modem status : Online

Modem temperature : 44 deg C

International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480732371624

International mobile equipment identity (IMEI) : 356307100342145

Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148000007617490780

Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE

Electronic serial number (ESN) : 0

Modem status : Online

SIM status : Ready

Activation status : Not applicable

Radio mode : LTE

Signal strength : Excellent

Network status : Searching

Last seen error : Device has no service

Paso 2. Encienda el módulo LTE.

Nota: Si el estado del módulo está apagado, enciéndalo.

ISR1100-4GLTE# request cellular power on

Paso 3. Cierre la interfaz Cellular0.

Acceda al modo de configuración y cierre la interfaz cellular0 en VPN 0.

ISR1100-4GLTE# configuration terminal

Entering configuration mode terminal

ISR1100-4GLTE(config)# vpn 0

ISR1100-4GLTE(config-vpn-0)# interface cellular0

ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# shutdown

ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# commit

Paso 4. Descargue la versión del firmware.

La versión del firmware LTE depende de la tarjeta inalámbrica LTE y de la portadora. Verifique el modelo LTE con el comando show cellular.

Nota: Navegue hasta el Centro de descarga de software en la sección Interfaces WAN inalámbricas LTE para explorar las opciones.

Paso 5. Transferir la versión del firmware al router ISR1100 LTE.

Utilice SCP o FTP para transferir el archivo de firmware al directorio de inicio del usuario.

Paso 6. Actualización del firmware LTE

El proceso de firmware LTE depende de la versión del router:

- Para la versión 20.3.x o posterior, siga el paso 6.a

- Para la versión 20.4.x o posterior, siga el paso 6.b

6.a Actualice el firmware en 20.3.X y versiones anteriores.

Habilite el comando interno que se oculta del modo exec normal en la interfaz de línea de comandos (CLI).

ISR1100-4GLTE# unhide viptela_internal

Password: ************

Nota: Utilice esta contraseña para obtener acceso: 5mok!ngk!ll$ Vaya a: Comandos de resolución de problemas internos para Cisco SD-WAN

Nota: En 19.2.3, 20.1.2. 20.3.1 y 20.3.2, el comando unhide viptela_internal ya no se utiliza, en lugar de utilizar el comando unhide full. La contraseña es la misma.

Ejecute el comando request internal upgrade con la ruta absoluta al archivo de firmware.

ISR1100-4GLTE# request internal modem upgrade path /home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk

Nota: En este ejemplo, el archivo de firmware se encuentra en el directorio /home/admin.

Nota: No se requiere reiniciar el router para que la actualización del firmware surta efecto.

6.b. Actualice el firmware en 20.4.X y versiones posteriores.

Nota: Mostrar viptela_internal se elimina de 20.4 en adelante y se sustituye por el comando request support.

Ejecute el comando request support upgrade con la ruta absoluta al archivo de firmware.

ISR1100-4GLTE# request support modem upgrade path /home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk

Nota: En este ejemplo, el archivo de firmware se encuentra en el directorio /home/admin.

Nota: No se requiere reiniciar el router para que la actualización del firmware surta efecto.

Paso 7. Confirme la actualización.

Para verificar el nuevo Firmware y Paquete, ejecute el comando show cellular.

ISR1100-4GLTE# show cellular

Modem model number : WP7610

Firmware version : SWI9X07Y_02.37.06.00

Firmware date : 2020/06/02 00:54:15

Package : 02.37.06.00_VERIZON_002.107_000

Hardware version : 1.0

Modem status : Low Power Mode

Modem temperature : 43 deg C

International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480XXX371624

International mobile equipment identity (IMEI) : 356307XXX342145

Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148XXXX7617490780

Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE

Electronic serial number (ESN) : 0

Comandos para Troubleshooting

Comandos show

Utilice el comando show en la CLI para mostrar la información móvil.

show cellular modem

show cellular network

show cellular profiles

show cellular radio

show cellular sessions

show cellular status

show interface errors cellular0

show interface | tab

show interface cellular0

show cellular

show internal cellular status >>>> it requires to unhide internal command

Borrar estadísticas

Para verificar las estadísticas de la interfaz celular ejecute el show interface detail statistics interface cellular0.

clear cellular statistics interface cellular0

clear cellular errors interface cellular0

Comandos de Debug

Habilite las depuraciones en la CLI para mostrar información adicional.

debug cellular events

debug cellular config

debug cellular api

debug cellular misc

Nota: Una vez que se habilitan las depuraciones, acceda a vshelll para verificar el contenido de /var/log/tmplog/vdebug.

Reiniciar interfaz

request interface-reset vpn 0 interface cellular0

request internal modem reset

Comandos celulares 20.4 en adelante

request support cellular at

request support modem dmlog filter-name

request support modem dmlog log-action

request support modem reset

request support modem restore-profile