Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Actualización de imagen de un solo paso

Actualización de imagen en varios pasos

Actualización del firmware del módem Cisco CG522-E

Conclusión

Introducción

Este documento describe el proceso de actualización de Cisco 5G Cellular Gateway (CG) CG522-E y su firmware de módem.

Prerequisites

Conocimientos básicos de la cartera de productos Cisco 5G y del proceso de actualización de Cisco IOS®.

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento de:

- Operaciones y configuración del CG522-E.

Componentes Utilizados

- CG522-E (17.9.6)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

CG522-E admite 2 tipos de Cisco IOS®, Cisco IOS® XE (anterior a 17.6.x) y Cisco IOS CG (anterior a 17.6.x). La diferencia principal entre Cisco IOS XE y Cisco IOS CG en CG522-E es que Cisco IOS XE admite IPv6 y GUI (admitida de nuevo a partir de 17.10.1a), mientras que Cisco IOS CG no admite estas funciones. El mismo método y los pasos se pueden utilizar para actualizar CG418-E Cellular Gateway también.

Actualización de imagen de un solo paso

1. Copie el archivo de imagen en el switch al que está conectado el dispositivo CG.

2. En CG, introduzca el comando:

gw-action:request software upgrade tftp://tftp_IP/image_name

3. Reinicie el CG:

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [no,yes] yes

4. Compruebe la imagen actualizada:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.15.1a.SPA.bin

Version      = 17.15.1a.0.240234.1724203070..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug 21 01:17:50 2024

Install Date = Wed Aug  9 04:21:20 2023

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build date   = Wed Aug 09 06:41:31 2023

Install Date = Fri Jun 22 11:13:22 2018

Boot Status  = Boot Successful.

Actualización de imagen en varios pasos

1. Descargue la imagen al CG:

gw-action:request software download tftp://tftp_IP/image_name

2. Instale la imagen:

gw-action:request software install image_file

3. Activar la imagen:

gw-action:request software activate image_file

4. Reinicie el CG:

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [no,yes] yes

5. Compruebe la imagen actualizada:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.15.1a.SPA.bin

Version      = 17.15.1a.0.240234.1724203070..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug 21 01:17:50 2024

Install Date = Wed Aug  9 04:21:20 2023

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build date   = Wed Aug 09 06:41:31 2023

Install Date = Fri Jun 22 11:13:22 2018

Boot Status  = Boot Successful.

Actualización del firmware del módem Cisco CG522-E

1. Identifique el modelo de módem:

show cellular 1 hardware

Ejemplo:

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_03.09.11.00 7bf975 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 268069668483162

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 356805515034835

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 89351060001115740710

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) =

Factory Serial Number (FSN) = 4H4282826003B1

Current Modem Temperature = 46 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 030.044_006

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.009

Modem Status = MODEM_STATE_DNS_ACQUIRED

2. Descargue el archivo correcto de software.cisco.com.

Para este ejemplo:

Para los módems EM9190, hay 3 archivos disponibles para la actualización del firmware:

1. CWE (archivo de firmware basado)

2. NVU (archivo PRI de portadora)

3. NVU (archivo PRI OEM)

Ejemplo:

En la siguiente página, puede ver las versiones de software disponibles a la izquierda. A la derecha, puede ver varios archivos disponibles para la misma versión de software. Seleccione la imagen adecuada en función de la portadora que se utilice. Si el portador usado no está presente en la lista, se debe utilizar la imagen Generic.

Por ejemplo:

c. NVU (archivo PRI OEM)

Ejemplo:

Para actualizar las 3 versiones (firmware basado, PRI del operador y PRI del OEM), el proceso de actualización del firmware debe realizarse dos veces por separado:

1. Primera vez con .CWE (archivo de firmware basado) y .NVU (archivo PRI del operador) en una carpeta.

2. Segunda vez con .NVU (archivo PRI OEM) en una carpeta.

3. Asegúrese de que el CG esté actualizado al último Cisco IOS.

4. Descargue los últimos archivos .CWE y .NVU (carrier PRI) para el módem EM9190 y asegúrese de que estén almacenados en el CG.

5. Cree una carpeta en flash. El nombre debe ser diferente del firmware o fw:

gw-action:request file create_dir firm_new

Ejemplo:

CellularGateway# gw-action:request file create_dir firm_new

Created Directory at: firm_new

6. Copie los archivos .CWE y .NVU (carrier PRI) en la memoria flash CG:

gw-action:request file copy source tftp://

/

destination/storage/firm_new/

Ejemplo:

CellularGateway# gw-action:request file copy source tftp://192.168.1.2/fw.bin destination/storage/firm_new/fw.bin

7. Compruebe que los archivos .CWE y .NVU (Carrier PRI) se descargaron correctamente en la carpeta recién creada:

CellularGateway# gw-action:request file list fw_folder

-rw-r--r-- 50575 May 19 06:57 EM9190_03.09.11.00-001_GENERIC_030.044_006.nvu

-rw-r--r-- 91579911 May 19 06:50 EM9190_03.09.11.00-002.cwe

CellularGateway#

8. Verifique las versiones actuales del firmware y del PRI del operador:

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 123456700004023

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 356805510129085

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 8952530076180184023

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) =

Factory Serial Number (FSN) = 4H1531500901A1

Current Modem Temperature = 35 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 016.006_004 Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.006

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

CellularGateway#

CellularGateway#

CellularGateway# show cellular 1 firmware Firmware

Activation Mode = AUTO

INDEX CARRIER FW VERSION PRI VERSION STATUS

------------------------------------------------------

1 GENERIC 01.07.13.00_GEN 016.006_004 ACTIVE

CellularGateway#

9. Inicie la actualización del firmware del módem mediante el comando:

cellular 1 upgrade firmware <created_earlier_folder_directory>

Nota: No apague ni recargue el router durante el proceso de actualización del firmware.

Ejemplo:

CellularGateway# cellular 1 upgrade firmware /flash/firm_new

status inprogress response

Firmware upgrade is in progress!!!

CellularGateway#

Nota: Asegúrese de mantener sólo los archivos de firmware necesarios en la carpeta creada para evitar conflictos en caso de que haya más de una versión almacenada en la misma carpeta.

Nota: Para el módem SWI EM9190, si la versión actual es 01.07.08, actualice primero a 01.07.13 antes de actualizar a las últimas versiones.

10. Compruebe que el firmware del módem y el PRI del operador se hayan actualizado correctamente:

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_03.09.11.00 7bf975 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 123456700004023

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 356805510129085

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 8952530076180184023

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) =

Factory Serial Number (FSN) = 4H1531500901A1

Current Modem Temperature = 35 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 030.044_006

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.006

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

CellularGateway#

CellularGateway#

CellularGateway#show cellular 1 firmware

Firmware Activation Mode = AUTO

INDEX CARRIER FW VERSION PRI VERSION STATUS

--------------------------------------------------------

1 GENERIC 03.09.11.00_GEN 030.044_006 ACTIVE

CellularGateway#

11. Para la actualización de PRI OEM, repita los mismos pasos con los archivos .NVU para PRI OEM.

Conclusión

Se recomienda ejecutar siempre la última versión de software disponible para el gateway móvil y el firmware de módem más reciente, ya que contiene los últimos archivos PRI necesarios para la compatibilidad con el operador móvil.