Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Routers compatibles

Componentes Utilizados

Antecedentes

Instalación del hardware

Panel frontal del módulo P-5GS6-GL

Panel frontal del módulo P-5GS6-R16SA-GL

Información general sobre el módulo P-5GS6-GL

Información general del módulo P-5GS6-R16SA-GL

Indicación del estado del LED en los módulos

Instalación de la tarjeta o tarjetas SIM

Instalación de la antena 5G

Encendido del módulo P-5GS6-GL

Instalación del software

Acceso al P-5GS6-GL a través de la consola y SSH

Comprobar información de hardware

Comprobar conexión de sesión

Comprobar información de radio

Selección de banda

Comprobar y configurar la interfaz móvil

Comprobación y configuración del nombre del punto de acceso móvil (APN)

Compruebe y configure el P-5GS6-GL5GS6SGLGL

Configuración de la SIM principal y las conmutaciones por error

Configurar AUTO-SIM

Introducción

Este documento describe la configuración inicial y el proceso de instalación de los Módulos de Interfaz Conectable de Cisco P-5GS6-GL y P-5GS6-R16SA-GL.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda tener conocimientos básicos sobre estos temas:

- Fundamentos de la red móvil 5G

- Cisco IOS® XE

Routers compatibles

Para ambos módulos, se soportan las series de routers:

- C8200

- C8300

- ISR 1000

Componentes Utilizados

- ISR 1821 (v. 17.9.4)

- P-5GS6-GL (v. M0H.020202)

- P-5GS6-R16SA-GL (v. M0H.020202)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Cualquier procedimiento de configuración complejo está fuera del alcance de esta publicación, ya que este documento proporciona la instalación, la compatibilidad de la configuración y las comprobaciones. Los módulos son dispositivos Plug and Play, pero la información proporcionada facilita su uso. Este es un hipervínculo para toda la documentación publicada de P-5GS6-GL y P-5GS6-R16SA-GL.

Instalación del hardware

Panel frontal del módulo P-5GS6-GL

Esta figura muestra el panel I/0 del módulo P-5GS6-GL:

Panel frontal del módulo P-5GS6-R16SA-GL

Esta figura muestra el panel I/0 del módulo P-5GS6-R16SA-GL:

Información general sobre el módulo P-5GS6-GL

Este módulo:

- Admite una ranura MICROS SIM dual con una antena GPS activa compatible con la versión de firmware 030202.

- Es compatible con una antena SMA.

- Funciona como un dispositivo NSA (no independiente). Esto significa que la banda 5G está en el plano de datos y LTE en el plano de control. Como resultado, el tráfico debe entrar y salir del P-5GS6-GL para que el dispositivo de la NSA pueda agregarse desde bandas 4G a bandas 5G.

- Admite LTE con el sistema 4G LTE Advanced Pro.

- Compatible con el router C8300 IOS versiones 17.3.2 y posteriores.

- Compatible con el router C8200 IOS versiones 17.5.1 y posteriores.

- Tiene el módem Telit FN980.

Información general del módulo P-5GS6-R16SA-GL

Este módulo:

- Admite una ranura MICROS SIM dual con una antena GPS activa compatible con la versión de firmware 030202.

- Funciona como SA (autónomo); que básicamente permite la banda 5G en el plano de datos y en el plano de control. Esto agrega una conexión 5G inmediatamente durante el uso.

- Es compatible con una antena SMA.

- Admite LTE con el sistema 4G LTE Advanced Pro.

- Admite todas las versiones 17.12.1 y posteriores de IOS-XE del router compatible.

- El módem tiene un Sierra Wireless EM9293.

Indicación del estado del LED en los módulos

LED

Color

Función

ES

Verde, amarillo

Verde: El módulo está activado

Amarillo: La alimentación del módulo no funciona correctamente

SIM0

Verde, amarillo

Amarillo: SIM0 está instalado pero no está activo

Verde: SIM0 está instalado y activo

Flash verde: Actividad de datos LTE

SIM1

Verde, amarillo

Amarillo: SIM1 está instalado pero no está activo

Verde: SIM1 está instalado y activo

Flash verde: Actividad de datos LTE

GPS

Verde, amarillo

Amarillo: Definido por software

Verde: GPS configurado

Flash verde: adquisición de GPS

Servicio

Verde, amarillo, azul

Amarillo: 3G

Verde: 4G

Azul: 5G

Instalación de la tarjeta o tarjetas SIM

El PIM tiene una cubierta de cápsula en las ranuras SIM. Tiene una cubierta que se sujeta mediante un tornillo Phillips. El tamaño de la tarjeta SIM solo es compatible con MICRO SIM (altura: 15 mm, anchura: 12 mm. Espesor: 0,76 mm).

Quite con cuidado el tornillo para mostrar las ranuras SIM que se muestran aquí:

Instalación de la antena 5G

Se debe instalar una antena 5G en el PIM. La única antena 5G interior compatible es la 5G-ANTM-SMA-D (antena dipolo de montaje giratorio multibanda).

Para insertar la antena:

1. Asegúrese de que el módulo no recibe alimentación.

2. Tome el extremo del conector macho SMA de la antena.

3. Gire el conector en el conector hembra del módulo hasta que quede medianamente apretado.

Nota: El 5G-ANTM-SMA-D está pensado para uso en interiores. La antena está diseñada para conectarse a un puerto de antena dedicado del dispositivo. No se necesitan herramientas especiales para montar la antena.

Advertencia: Utilice la guía de instalación 5G-ANTM-SMA-D para seguir las precauciones de seguridad y los protocolos para operar con la actividad de los rayos.

Encendido del módulo P-5GS6-GL

Inserte el módulo en el router. Encaja en una ranura PCIE del router, que enciende el módulo. Asegúrese de apretar el tornillo para el pulgar después de confirmar la inserción.

C8200

C8300-1N1S y C8300-2N2S

ISR1101 e ISR1121/1161:

Instalación del software

Acceso al P-5GS6-GL a través de la consola y SSH

Este paso requiere un router accesible a través de la consola o la sesión SSH desde su software de emulador de terminal (PUTTY/SecureCRT).

Comprobar información de hardware

ISR1821# show cellular 0/X/0 hardware

Hardware Information

====================

Modem Firmware Version = M0H.020202

Host Firmware Version = A0H.000292

Device Model ID = FN980

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

Comprobar conexión de sesión

ISR1821# show cellular 0/x/0 network

Comprobar información de radio

ISR1821# show cellular 0/x/0 radio band

Selección de banda

Esta función se utiliza para bloquear el módem y utilizar solamente las bandas especificadas.

Este comando no bloquea bandas para 3G, banda 20 para 4G y banda 78 para 5G:

ISR1821(config)# controller cell 0/x/0

ISR1821(config-controller)# lte modem band indices umts3g none lte4g 20 nr5g 78 slot 0

Comprobar y configurar la interfaz móvil

!

interface Cellular0/x/0

ip address negotiated

ip nat outside

dialer in-band

dialer idle-timeout 0

dialer watch-group 1

dialer-group 1

pulse-time 1

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular0/x/0

!

dialer watch-list 1 ip x.x.x.x 0.0.0.0

dialer watch-list 1 delay route-check initial 60

dialer watch-list 1 delay connect 1

dialer-list 1 protocol ip permit

!

controller cellular 0/x/0

lte sim data-profile 3 attach-profile 1 slot 0

lte sim data-profile 4 attach-profile 4 slot 1

!

Comprobación y configuración del nombre del punto de acceso móvil (APN)

ISR1821# show cellular 0/X/0 profile

Profile password Encryption level =  7

Profile 1 = INACTIVE **

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = ims

Authentication = None

Profile 2 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = vzwadmin

Authentication = None

Profile 3 = ACTIVE*

--------

PDP Type = IPv4v6

PDP address = XXX.XXX.XXX.XXX

IPv4 PDP Connection is successful

Access Point Name (APN) = VZWINTERNET

Authentication = None

Primary DNS address = XXX.XXX.XXX.XXX

Secondary DNS address = XXX.XXX.XXX.XXX

Profile 4 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = vzwapp

Authentication = None

Profile 5 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) =

Authentication = None

Profile 6 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = vzwclass6

Authentication = None

* - Default profile

** - LTE attach profile

Cómo confirmar la configuración y luego configurar el APN en la interfaz celular APN:

ISR1821# show cellular 0/x/0 profile

ISR1821# show running | sec controller

ISR1821# cellular 0/1/0 lte profile create 1

none ipv4v6

ISR1821# cellular 0/1/0 lte profile create 1

pap user pwd ipv4v6

Compruebe y configure el P-5GS6-GL5GS6SGLGL

Este comando muestra cómo visualizar el firmware actual y guardado. Contiene una guía completa para completar este paso.

ISR1821# show cellular 0/x/0 firmware

Idx Carrier              FwVersion        PriVersion   Status

3   AT&T                 M0H.020002       0730         Active

Firmware Activation mode  =  AUTO

Modem image running: Main

Mobile Network Operator: AT&T

Number of MNO's = 11

Index MNO ID  MNO NAME

1     0       Generic GCF

2     1       Generic PTCRB

3     10      AT&T

4     11      T-Mobile

5     12      Verizon Wireless

6     20      SK Telecom

7     21      SK Telecom Dongle

8     30      NTT Docomo

9     31      KDDI

10    40      Telstra

11    50      Anatel

Utilice este procedimiento para cargar y actualizar la versión de firmware del módem:

- Haga que un TFTP accesible copie la imagen del software en el servidor y asegúrese de que los permisos sobre el archivo sean tales que los usuarios TFTP anónimos puedan acceder al archivo.

- Cree un firmware de subdirectorio.

- Confirme que está utilizando el firmware correcto basado en el operador y el módem (visible en la página de software).

- Copie el archivo de firmware (.bin) en ese directorio.

- Actualice a través de la CLI con los comandos enumerados:

ISR1821# copy tftp: flash:

Address or name of remote host []?

Source filename []?

Destination filename [filename]?

Accessing tftp://

/

...

ISR1821# mkdir

ISR1821# microcode reload cellular 0 1 modem-provision flash:/

/

Nota: El único componente actualizable en el PIM es el firmware PIM. Otras actualizaciones se realizan dentro del software del router.

Configuración de la SIM principal y las conmutaciones por error

1. Ver la SIM activa actual:

ISR1821# show controller cellular 0/x/0 sim

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

2. Configure la interfaz celular del controlador:

ISR1821# conf t

ISR1821# controller cellular 0/x/0

ISR1821# lte sim primary slot 0

ISR1821# lte sim max-retry 6

ISR1821# lte failovertimer 5

ISR1821# lte sim data-profile 3 attach-profile 1 slot 0

ISR1821# lte sim data-profile 4 attach-profile 4 slot 1

Configurar AUTO-SIM

ISR1821# configure terminal

ISR1821(config)# controller cellular 0/x/0

ISR1821(config-controller)# lte firmware auto-sim