Contenido

Introducción

Antecedentes

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Información general del CG522-E

Procedimiento de instalación del hardware:

Panel lateral de la puerta de enlace móvil Cisco 522-E

Indicación de los LED de estado en CG522-E

Instalación de las tarjetas SIM

Instalación de la antena 5G interior

Encienda el CG522-E

Procedimiento de instalación del software:

Acceso al CG522-E a través de la consola

Acceso al CG522-E mediante SSH

Cambiar la contraseña

Cómo ver la configuración en ejecución

Introducción

Este documento describe el proceso de instalación y configuración inicial de la puerta de enlace móvil 522-E.

Antecedentes

Cualquier procedimiento de configuración complejo está fuera del alcance de esta publicación. El CG522-E es un dispositivo Plug and Play, pero la información proporcionada facilita su uso. Este es un hipervínculo para toda la documentación publicada de CG522-E.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda tener conocimientos básicos sobre estos temas:

- Fundamentos de la red móvil 5G

- Cisco IOS® XE y Cisco IOS® CG

Componentes Utilizados

CG522-E (v.17.04.01a)

Módem CG522-E EM9190 (v.SWIX55C_01.07.13.00)

WS-C3850-12X48U (v.03.07.04E)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Información general del CG522-E

El CG522 funciona como un dispositivo NSA (no autónomo). Esto significa que la banda 5G está en el plano de datos y LTE en el plano de control. Como resultado, el tráfico debe entrar y salir del CG522 para que el dispositivo NSA pueda agregarse de las bandas 4G a las bandas 5G.

Procedimiento de instalación del hardware:

Panel lateral de la puerta de enlace móvil Cisco 522-E

Esta figura muestra el panel lateral I/0 del CG522-E:

1

Zócalo PWR

2

Gigabit Ethernet-WAN

3

Cubierta para ranuras SIM dobles (SIM 0) | SIM 1)

4

Botón Reset

5

Puerto auxiliar

6

Consola (RJ-45)

Indicación de los LED de estado en CG522-E

◉

sólido

✺

parpadeando

○

desactivado

LED de inicio inicial

4G

5G

Función

◉

○

- El sistema operativo se ha iniciado

- El módem no está conectado

- Interfaz LAN activa

✺ / ○

○

- El sistema operativo se ha iniciado

- Estado del módem no definido

- Interfaz LAN inactiva

◉

○

- Encendido, cargador de arranque

- SO arrancado pero no se ha encontrado SIM

✺ / ○

○

- Inicio del sistema en curso

LED nominales

4G

5G

Función

◉

○

- Funcionamiento normal

- Señal celular 4G máxima: equivalente a 3 o 4 bares

- Interfaz LAN activa

✺ / ○

○

- Funcionamiento normal

- Señal celular 4G media: equivalente a 1 o 2 bares

- Interfaz LAN activa

○

◉

- Funcionamiento normal

- Señal celular máxima 5G - equivalente a 3 o 4 bares

- Interfaz LAN activa

○

✺ / ○

- Funcionamiento normal

- Señal celular 5G media - equivalente a 1 o 2 bares

- Interfaz LAN activa

Indicadores luminosos LED de condición marginal

4G

5G

Función

◉

◉

Modo de bajo consumo

✺ / ○ o ◉

✺ / ○

Modo de mitigación térmica activado, radio encendida con señal 4G

✺ / ○

✺ / ○ o ◉

Modo de mitigación térmica activado, radio encendida con señal 5G

✺ / ○

✺ / ○

Modo de mitigación térmica activado, radio desactivada

Instalación de las tarjetas SIM

Junto al puerto Ethernet, el CG522-E tiene una cubierta para las ranuras SIM. La cubierta se sujeta mediante un tornillo de cabeza Philips. Quite con cuidado el tornillo para que se muestren las ranuras SIM.

El tamaño de la tarjeta SIM solo es compatible con MICRO SIM (altura: 15 mm, anchura: 12 mm. Espesor: 0,76 mm).

1

Cubierta SIM

2

Adaptador MICRO SIM

3

NANO SIM

Nota: Utilice un adaptador de tarjeta MICRO SIM para tarjetas NANO SIM.

Instalación de la antena 5G interior

En ocasiones, es necesario instalar una antena 5G en el CG522-E. La única antena 5G interior compatible es la 5G-ANTM-SMA-D (antena dipolo de montaje giratorio multibanda) (SMA). Para insertar la antena, asegúrese de que no hay alimentación en el CG522-E, tome el extremo del conector macho SMA de la antena y gire el conector en el conector hembra del CG522-E hasta que esté moderadamente apretado.

Nota: El 5G-ANTM-SMA-D está pensado para uso en interiores. La antena está diseñada para conectarse a un puerto de antena dedicado del dispositivo. No se necesitan herramientas especiales para montar la antena.

Advertencia: Utilice la guía de instalación 5G-ANTM-SMA-D para obtener precauciones de seguridad y protocolos para operar con la actividad de los rayos.

Encienda el CG522-E

El CG522-E puede encenderse a partir de varios métodos, entre los que se incluyen PoE+ y un conector de 4 pines de bloque de alimentación de 12 V y 2,5 A.

Para confirmar que CG522-E es compatible con PoE, busque el símbolo de la luz en el puerto Ethernet.

Nota: El cable PoE+ no debe superar los 100 m. Si se sustituye una unidad CG522-E sin PoE, se recibe la misma.

Consejo: Esta es la instalación de hardware en el nivel más básico. Para obtener más información, utilice esta guía de instalación de hardware.

Procedimiento de instalación del software:

Acceso al CG522-E a través de la consola

Se puede acceder al CG522-E mediante una sesión de consola. Los parámetros son:

- velocidad en baudios: 115200 bits/seg.

- 8 bits de datos

- sin paridad

- 1 bit de parada (8N1)

- no es necesario control de flujo

- nombre de usuario: admin

- password: número de serie del dispositivo

Localice el número de serie del dispositivo mirando la parte inferior de la unidad. También aparece dentro de la secuencia de inicio. Aparece este mensaje:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

Acceso al CG522-E mediante SSH

Se puede acceder al CG522-E mediante SSH a través de una interfaz de capa 2 desde un switch/router. Asegúrese de que la interfaz tenga asignada una dirección IP dentro de la subred 192.168.1.x, ya que la dirección IP de la interfaz predeterminada de CG522-E está establecida en 192.168.1.1.

En el dispositivo de enlace ascendente (switch/router), configure estos comandos:

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface

Switch(config-if)# no switchport

Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# exit

Switch# ssh -l admin 192.168.1.1

Password:

En el CG522-E, los parámetros iniciales son:

- Dirección IP: 192.168.1.1

- nombre de usuario: admin

- password: número de serie del dispositivo

Localice el número de serie del dispositivo mirando la parte inferior de la unidad. También aparece dentro de la secuencia de inicio. Este mensaje aparece en la consola:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

Consejo: Puede introducir SSH en una SVI de un switch y, a continuación, SSH en el CG522-E con este método; sin embargo, una SVI no es suficiente para conmutar el CG522 y el dispositivo de enlace ascendente. Debe incluir la interfaz L2 en la interfaz de enlace ascendente del CG522-E.

Cambiar la contraseña

Una vez que haya acceso a la consola o SSH, cambie el nombre de usuario y la contraseña del CG522-E con estos comandos.

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# aaa authentication users user admin change-password old-password

Después de implementar estos comandos, observe las indicaciones:

Value for 'old-password' (

): *********

Value for 'new-password' (

): ********

Value for 'confirm-password' (

): ********

Cómo ver la configuración en ejecución

Ejecute este comando para ver la configuración en ejecución del CG522-E:

CellularGateway# show running-config

Cómo actualizar el software CG522-E

Es óptimo actualizar el CG522-E antes de su uso.

Utilice este procedimiento para cargar y actualizar la versión de software del CG522-E.

- Tenga un servidor TFTP accesible, copie la imagen del software en el servidor y asegúrese de que los permisos sobre el archivo sean tales que los usuarios TFTP anónimos puedan acceder al archivo.

Para obtener una guía de configuración completa para descargar e instalar el software; haga clic aquí.

En primer lugar, confirme la versión del CG522-E:

CellularGateway# show version

Active image

Product name       = Cisco Cellular Gateway

Build version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Software version   = 1.0.0

Build date         = 2023-08-08_23.41

Build path         = /san1/BUILD/workspace/CCO_c174_throttle_EIO/base/build_eio

Built by           = aut

Firmware info

Uboot version      = 2018.03-7.1.0-cwan-0.0.16

Uboot date         = 10/06/2020

Last reboot reason = SoftReset

A continuación, utilice este procedimiento:

CellularGateway# gw-action:request software upgrade

tftp://192.168.1.2/cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

System is about to download and install the selected software, Continue? [no,yes] yes

Software successfully upgrade

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [yes,no]

Nota: En esta situación, el switch que se está utilizando como servidor TFTP. El enlace de la página de software se encuentra en este hipervínculo.

Cómo ver y cambiar entre particiones de imagen:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug  9 06:41:31 2023

Install Date = Sun Jun  4 02:03:23 2000

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices.17.04.01a.SPA.bin

Version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Build date   = Fri Dec 18 05:43:05 2020

Install Date = Fri Jun 22 11:13:59 2018

Boot Status  = Boot Successful.

CellularGateway# gw-action:request software activate

System is about to reload, Continue? [yes,no]

Comprobar PID, tiempo de actividad, memoria y tamaño de flash

Esta información es muy útil para comprobar la compatibilidad y solucionar problemas. Para obtener una guía de resolución de problemas de CG522-E, haga clic en este hipervínculo.

CellularGateway# show gw-system:system status

SYSTEM INFO

Platform PID                   = CG522-E

Product Serial Number          = FGL2504LB7Y

System Up Time                 = up 15 days

Current Time                   = Thu Aug 24 22:37:22 UTC 2023

Current CPU Usage              = 5%

RAM

Total Memory in KBytes         = 993852

Memory Used in KBytes          = 557760

Memory Free in KBytes          = 436216

STORAGE

Disk type                      = Bootflash

Disk Size in KBytes            = 999320

Disk Used in KBytes            = 88944

Disk Available in KBytes       = 841564

Disk Used Percentage           = 10%

TEMPERATURE

Ambient temperature            = 53 deg C

Power source                   = AC

Comprobar información de hardware

La información proporcionada aquí es muy útil para comprobar la compatibilidad y solucionar problemas. Para obtener una guía de resolución de problemas de CG522-E, haga clic en este hipervínculo.

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = zzzzzzz

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

Comprobar conexión de sesión

Esta información le permite determinar qué APN está conectado, el estado de la sesión, etc.

Este es un ejemplo de un estado de sesión desconectado:

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Disconnected

Call end mode =

Session disconnect reason type = (0)

Session disconnect reason = (0)

Cellular Interface = 1/1

Backoff timer = NOT Running

Back off error count = 0

Back off timer index = 0

Back off timer array (in minutes) = 0 1 1 1 1 5 10 15 30 60

Period of Backoff = 0 minute(s)

Este es un ejemplo del estado de una sesión de conexión:

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Connected

IPv4 Address = x.x.x.x

IPv4 Gateway Address = y.y.y.y

IPv4 Primary DNS = z.z.z.z

IPv4 Secondary DNS = x.x.x.x

Tx Packets = 6821, Rx Packets = 6

Tx Bytes = 1301756, Rx Bytes = 888

Tx Drops = 0, Rx Drops = 0

Tx Overflow Count = 0, Rx Overflow Count = 0

Comprobar información de radio

Esta información es útil para comprobar la compatibilidad y solucionar problemas. Para obtener una guía de resolución de problemas de CG522-E, haga clic en este hipervínculo.

CellularGateway# show cellular 1 radio

Radio Power Mode = online

Radio Access Technology(RAT) Selected = LTE

LTE Rx Channel Number(PCC) = 0

LTE Tx Channel Number(PCC) = 0

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

Current RSSI = -60 dBm

Current RSRP = -94 dBm

Current RSRQ = -14 dB

Current SNR = 2.8 dB

Physical Cell Id = 119

Network Change Event = activated LTE

CellularGateway# show cellular 1 radio-details

Carrier Aggregation Status = Disabled

LTE RX Channel Number(PCC) = xxx

LTE TX Channel Number(PCC) = yyy

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

PCC CA information:

-------------------

LTE band class = 66

E-UTRA absolute radio frequency channel number of the serving cell = 0

Bandwidth = 20 MHz

Physical Cell Id = 119

Current RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -94 dBm

Current RSSI in 1/10 dBm as measured by L1 = -63 dBm

Current RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -12 dB

Measured SINR in dB = 3.8 dB

Tracking area code information for LTE = 31891

5G CC information:

------------------

Current ENDC RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -101 dBm

Current ENDC RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -14 dB

Measured ENDC SINR in dB = 4 dB

La información 5G CC es una indicación del uso de 5G. La banda seleccionada actualmente muestra la utilización de LTE, pero como dispositivo NSA, la banda LTE se selecciona debido a que no hay tráfico en esta simulación en particular.

Comprobación y configuración del nombre del punto de acceso móvil (APN)

El CG522-E suele poder configurar la APN automáticamente en función de su SIM. Este procedimiento explica cómo confirmar un perfil APN activo. A veces, es necesario configurar un perfil APN estático.

CellularGateway# show cellular 1 profile

PROFILE ID   APN        PDP TYPE   STATE     AUTHENTICATION  USERNAME  PASSWORD

---------------------------------------------------------------------------------

1            Broadband  IPv4       ACTIVE      none            -         -

2            ims        IPv4v6     INACTIVE    none            -         -

Cómo configurar un APN personalizado:

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot <# of sim slot in use>

CellularGateway(config-slot-0)# profile id <#> apn

pdn-type IPv4v6 authentication

username

password

CellularGateway(config-slot-0)# attach profile <#>

CellularGateway(config-slot-0)# commit

Consejo: Algunas APN no requieren autenticación; lo que significa que no hay necesidad de definir ninguna autenticación si no es necesario. POR EJEMPLO: profile id <#> apn pdn-type IPv4v6 <— este es un comando válido.

Cómo eliminar un perfil APN:

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot 1

CellularGateway(config-slot-1)# no attach-profile 1

CellularGateway(config-slot-1)# no profile id 1 apn broadband

CellularGateway(config-slot-1)# commit

Nota: No se requiere autenticación para LTE.

Nota: Verizon requiere al menos 2 perfiles; un perfil de adición (normalmente vzwims o ims) y un perfil de datos/predeterminado. AT&T solo requiere un perfil para datos/predeterminados y adjuntar perfiles (banda ancha).

Configurar los comandos Primary SIM slot y SIM failover

Ejecute estos comandos para definir la ranura SIM principal y utilizar la función de temporizador de conmutación por error de SIM. Una conmutación por fallo manual sería definir la ranura SIM principal de nuevo.

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim primary-slot <0/1>

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim max-retry 5

CellularGateway(config-cellular-1)# sim failovertimer 7

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway#

Comprobación y configuración del firmware del módem CG522-E

Utilice este procedimiento para cargar y actualizar la versión de firmware del módem CG522-E.

- Tenga un servidor TFTP accesible, copie la imagen del software en el servidor y asegúrese de que los permisos sobre el archivo sean tales que los usuarios TFTP anónimos puedan acceder al archivo.

- Cree un subdirectorio para contener el firmware del módem.

- Confirme el firmware correcto basado en la portadora SIM (visible en la página de software).

- Copie los archivos de firmware (.y .nvu) en ese directorio.

Para obtener una guía de configuración completa para descargar e instalar el firmware; haga clic aquí.

Siga el procedimiento que se describe a continuación:

CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe create_dir

INFO: Created folder

INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00.cwe from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe

INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe

file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe size(Bytes): 88960399

CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu create_dir

INFO:

Directory already exists

INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu

INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu

file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu size(Bytes): 69051

CellularGateway# cellular 1 upgrade firmware

Comandos para verificar el estado del firmware:

CellularGateway# show cellular 1 firmware

Firmware Activation Mode = AUTO

INDEX  CARRIER  FW VERSION       PRI VERSION  STATUS

------------------------------------------------------

1      GENERIC  01.07.13.00_GEN  016.006_004  ACTIVE

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Factory Serial Number (FSN) = 4H0355006001A1

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

Nota: En esta situación, el switch de red se utiliza como servidor TFTP. Para la página de firmware, aquí está el hipervínculo.

Cómo reiniciar el módem

El reinicio del módem no borra ninguna configuración establecida. Funciona un reboot.

CellularGateway# cellular 1 modem-reset

cellular_modem_reset :

También puede utilizar los comandos AT para reiniciar el módem.

CellularGateway# cellular 1 modem-at-command

at!reset