Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe la configuración previa requerida para habilitar la Funcionalidad Flexible Netflow en el router ASR903.

Nota: Haga clic aquí para obtener más información sobre el funcionamiento de Flexible Netflow.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento de la configuración de la función Flexible Netflow.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

Flexible Netflow en la plataforma ASR903 es compatible a partir de la versión XE3.18.0 SP. Sin embargo, se obtiene este error cuando se intenta configurar la función:

Router_ASR903(config)#int BDI10

Router_ASR903(config-if)#ip flow monitor TEST_IPV4_MONITOR input

% Flow Monitor: Failed to add monitor to interface: Unsupported template

Router_ASR903(config-if)#int GigabitEthernet0/1/0

Router_ASR903(config-if)#ip flow monitor TEST_IPV4_MONITOR input

% Flow Monitor: Failed to add monitor to interface: Unsupported template

Router_ASR903#

Configurar

Debe habilitar la licencia de metroaggrservices en el router ASR903. Esta es la configuración:

Router_ASR903#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router_ASR903(config)#license boot level metroaggrservices

Router_ASR903(config)#end

Router_ASR903#write

Building configuration...

[OK]

Router_ASR903#

Se necesita una recarga del dispositivo para que el nuevo nivel de licencia surta efecto. Una vez que se recarga el dispositivo, el nivel de licencia se puede verificar a partir del resultado de show version.

Software Cisco IOS XE, versión 03.18.00.SP.156-2.SP-ext

Software Cisco IOS, ASR900 (PPC_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9_NPE-M), versión 15.6(2)SP, SOFTWARE DE VERSIÓN (fc2)

SOPORTE TÉCNICO: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compilado Wed 27-Jul-16 08:13 por mcpre

Software Cisco IOS-XE, Copyright (c) 2005-2016 de cisco Systems, Inc.

Todos los derechos reservados. Algunos componentes del software Cisco IOS-XE son

con licencia de GNU General Public License ("GPL") Versión 2.0.

el código de software con licencia de la versión 2.0 de GPL es software libre que viene

SIN GARANTÍA. Puede redistribuir o modificar dichos

Código GPL según los términos de la versión 2.0 de GPL. Para obtener más información, consulte la

documentación o archivo de "Aviso de licencia" que acompaña al software IOS-XE,

o la URL correspondiente proporcionada en el folleto que acompaña al IOS-XE

software.

ROM: ROMMON IOS-XE

El tiempo de actividad de Router_ASR903 es de 18 horas, 16 minutos

El tiempo de actividad de este procesador de control es de 18 horas, 18 minutos

Sistema devuelto a ROM mediante recarga a las 08:02:20 UTC 12 de agosto de 2016

Sistema reiniciado a las 14:15:01 UTC el domingo 14 de agosto de 2016

El archivo de imagen del sistema es "bootflash:Image/packages.conf"

Último motivo de recarga: Encendido

Este producto contiene funciones criptográficas y está sujeto a las

Legislación de los Estados y de los países locales sobre importación, exportación, transferencia y

uso. La entrega de productos criptográficos de Cisco no implica

autoridad de terceros para importar, exportar, distribuir o utilizar cifrado.

Los importadores, exportadores, distribuidores y usuarios son responsables de

cumplimiento de las leyes estadounidenses y locales. Al utilizar este producto

acepten cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. Si no puede

para cumplir con las leyes estadounidenses y locales, devuelva este producto inmediatamente.

Puede encontrar un resumen de las leyes estadounidenses que rigen los productos criptográficos de Cisco en:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

Si necesita más ayuda, póngase en contacto con export@cisco.com y envíe un mensaje de correo electrónico.

License Level: metroaggrservices

License Type: Permanent

Next reload license Level: metroaggrservices

procesador Cisco ASR-903 (RSP2) (revisión RSP2) con 912985K/6147K bytes de memoria.

ID de la placa del procesador FOX1929P433

8 interfaces Gigabit Ethernet

1 interfaz de 10 Gigabit Ethernet

32768K bytes de memoria de configuración no volátil.

3670016K bytes de memoria física.

1328927K bytes de memoria Flash SD en la memoria flash de inicialización:

El registro de configuración es 0x2102

Una vez que la licencia metroaggrservices esté en vigor en el router, configure esta plantilla:

Router_ASR903#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router_ASR903(config)#sdm prefer video

Router_ASR903#end

Router_ASR903#write

Building configuration...

[OK]

Router_ASR903#

Una vez configurada la plantilla sdm como se mencionó, podrá configurar la función Flexible Netflow y hacerla operativa.

Estas son las configuraciones de ejemplo de la función Flexible Netflow:

Router_ASR903

!

flow record TEST_IPV4_RECORD

match ipv4 source address

match ipv4 destination address

match ipv4 protocol

match transport source-port

match transport destination-port

collect counter packets

collect counter bytes

!

!

flow exporter TEST_EXPORTER

destination 192.168.100.1

source Loopback1

transport udp 9999

!

!

flow monitor TEST_IPV4_MONITOR

exporter TEST_EXPORTER

cache timeout inactive 20

cache timeout active 180

record TEST_IPV4_RECORD

!

interface GigabitEthernet0/1/0

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

ip flow monitor TEST_IPV4_MONITOR input

speed 1000

no negotiation auto

!

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

El funcionamiento de la función Flexible Netflow se puede verificar usando la información aquí

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.