Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo activar la interfaz desde el modo de ahorro de energía en la tarjeta de línea ASR 9000 A99-32X100GE-X-SE.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Optimización del consumo energético en la tarjeta de línea ASR 9000

- Configuración del modo de ahorro de energía en la tarjeta de línea ASR 9000

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Tarjeta de línea del router ASR9000 - A99-32X100GE-X-SE

- Cisco IOS® XR versión 7.7.X o anterior

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

Al eliminar la configuración del modo de ahorro de energía para un segmento de la tarjeta de línea A99-32X100GE-X-SE, a diferencia de otros tipos de tarjetas de línea, las interfaces físicas y ópticas correspondientes pueden disminuir independientemente de la conexión de capa uno.

Los mensajes de Syslog para él son similares a:

RP/0/RP0/CPU0:May 31 10:00:41.518 CEST: psm[451]: %PLATFORM-APM-6-INFO : 0/1 slice 3 power On     completed

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:55.041 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface Optics0/1/0/12, changed state to Down

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:57.025 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface HundredGigE0/1/0/12, changed state to Administratively Down

Si verifica el estado del puerto mediante el comando show controllers np all loc 0/1/CPU0, falta el segmento o el procesador de red (NP).

Node: 0/1/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   HundredGigE0/0/0/0 - HundredGigE0/0/0/3

1  --     1   HundredGigE0/0/0/4 - HundredGigE0/0/0/7

2  --     2   HundredGigE0/0/0/8 - HundredGigE0/0/0/9

3  --     3

4  --     4   HundredGigE0/0/0/16 - HundredGigE0/0/0/19

5  --     5   HundredGigE0/0/0/20 - HundredGigE0/0/0/23

6  --     6   HundredGigE0/0/0/24 - HundredGigE0/0/0/27

7  --     7   HundredGigE0/0/0/28 - HundredGigE0/0/0/31

Solución

La recarga de la tarjeta de línea puede recuperar las interfaces en este segmento o NP en tales situaciones.

En la versión posterior con la corrección del Id. de bug Cisco CSCwb93350, ya no se requiere la recarga de la tarjeta de línea.

Información Relacionada

- ASR 9000 Optimización del consumo energético

- Referencia de configuración del modo de ahorro de energía ASR 9000

- Ahorro de energía y dinero con ASR 9000 Advanced Power Management (APM)

- Soporte técnico y descargas de Cisco