Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe cómo en un router Aggregation Services Router 9000 (ASR9K) cuando el nivel de energía cae a un nivel insuficiente, las tarjetas de línea (LC) comienzan a apagarse.

Colaboración de Sam Milstead, ingeniero del TAC de Cisco.

Problema

Antes de las versiones 6.0.1 y 6.1.1, cuando los niveles de energía disminuían, las tarjetas se apagaban aleatoriamente y no había forma de influir en qué tarjetas se apagarían primero. Esto puede provocar interrupciones u otros problemas para los operadores.

Solución

A partir de 6.0.1 y 6.1.1, se introdujo un botón de configuración de administración a través de CSCux09817 , que permitía influir en qué tarjetas se apagarían primero en caso de una caída de energía en un sistema ASR9K.

Este es un ejemplo de configuración con las LC 0 y 1 apagadas en último lugar y LC 4 apagadas en primer lugar.

power budget enforcement progressive

priority 1

location 0/0/CPU0

location 0/1/CPU0

!

priority 2

location 0/2/CPU0

!

priority 4

location 0/3/CPU0

!

priority 19

location 0/4/CPU0

!

!

Nota: Esto sólo se aplica a las LC que se encuentran en el estado XR-RUN. Cualquier otro estado en el que se encuentre una LC, como MBI-BOOTING, no se verá afectado por esta configuración. Por ejemplo, si LC 4 se está iniciando y hay una caída de energía, LC 3 se apagará primero.