Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Armado de cables X.21

Clavijas del cable DTE X.21 (DB-60 a DB-15)

Clavijas del cable DCE X.21 (DB-60 a DB-15)

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el ensamblado de cable X.21 y las clavijas (Equipo de terminal de datos - DTE y comunicaciones de datos - DCE).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Armado de cables X.21

Clavijas del cable DTE X.21 (DB-60 a DB-15)

Las flechas de esta tabla indican la dirección de la señal:

- —> indica DTE a DCE

- <— indica DCE a DTE

- — significa dirección no aplicable

60 pines*1*

Señal

Descripción

Dirección:

15 pines

Señal

J1-48 J1-47

MODO GND_2

Grupo cortocircuitador

—

—

—

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

Grupo cortocircuitador

—

—

—

J1-46

Shield_GND--

Uno

—

J2-1

Tierra del escudo

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Par trenzado no. 3

—> —>

J2-2 J2-9

Transmisión+:

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

Par trenzado no. 2

—> —>

J2-3 J2-10

Control+:

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Par trenzado no. 6

<— <—

J2-4 J2-11

Recepción+ Recepción:

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Par trenzado no. 1

<— <—

J2-5 J2-12

Indicación+ Indicación—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Par trenzado no. 5

<— <—

J2-6 J2-13

Timing+ Timing:

Blindaje J1-15

Control_GND--

Par trenzado no. 4

— —

Blindaje J2-8

Control GND--

*1* Cualquier pin no referido no está conectado.

Clavijas del cable DCE X.21 (DB-60 a DB-15)

60 pines*1*

Señal

Descripción

Dirección:

15 pines

Señal

J1-48 J1-47

MODO GND_2

Grupo cortocircuitador

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Uno

—

—

—

J1-46

Shield_GND--

Uno

—

J2-1

Tierra del escudo

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Par trenzado no. 6

<— <—

J2-2 J2-9

Transmisión+:

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Par trenzado no. 1

<— <—

J2-3 J2-10

Control+:

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Par trenzado no. 3

—> —>

J2-4 J2-11

Recepción+ Recepción:

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

Par trenzado no. 2

—> —>

J2-5 J2-12

Indicación+ Indicación—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

Par trenzado no. 4

—> —>

J2-6 J2-13

Timing+ Timing:

Blindaje J1-15

Control_GND--

Par trenzado no. 5

— —

Blindaje J2-8

Control GND--

*1* Cualquier pin no referido no está conectado.

Información Relacionada

- Conexión de Módulos de Red Serial

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems