Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Números de productos de cable, números de parte y descripciones

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona la información necesaria para determinar las piezas de cable correctas para su equipo Cisco. Para localizar el cable correcto según sus necesidades, consulte la tabla de la sección Números de producto de cable, Números de pieza y Descripciones. En la columna Hardware, localice la máquina para la que necesita el cable y, a continuación, vea el número de producto, el número de pieza y la descripción de pieza correspondientes.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Para obtener información sobre las convenciones del documento, refiérase a las Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Números de productos de cable, números de parte y descripciones

Número del producto

Número de Pieza

Hardware

Descripción

APP-IC1=

76-0617

AGS

Cable y puerto de la consola

APP-JC1=

76-0636-01

AGS

Cable y puerto de la consola

CAB-232FC=

72-0794-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acceso y tarjetas de PC AccessPro

FEM DCE RS-232 CAB 10 FT

CAB-232MT=

72-0793-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acceso y tarjetas de PC AccessPro

DTE RS-232 CAB HOMBRE DE 10 PIES

CAB-25AS-MMOD=

CAB-25AS-MMOD=

2509-2512, 2500

CABLE MÓDEM PARA CONEXIÓN A RJ45 SHLD

CAB-25AS-FDTE=

CAB-25AS-FDTE=

2509-2512, 2500

CABLE CONN-FDTEv

CAB-25AS-TELCO=

CAB-25AS-TELCO=

2509-2512

CABLE 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN

CAB-3C232=

72-0670-01

3000

10Ft RS232 DTE 3000 Cable 10Ft RS232 DTE 3000 Cable v

CAB-3C232C

72-0736-01

3000, 3104/3204

Cable DCE RS232

CAB-3C449=

72-0672-01

3000

Cable RS449 DTE 3000 de 3 m (10 pies)

CAB-3C449C=

72-0738-01

3000, 3104/3204

Cable DCE RS449

CAB-3C530=

72-0732-01

3000

Cable DTE 3000 de 10 pies RE530

CAB-3CE18=

72-0676-01

3000, 2000, IGS

Cable del adaptador Ethernet de 18”

CAB-3CV35V2=

72-0671-02

3000

Cable V2 de 10 pies V.35 DTE 3000

CAB-3CV35V2C=

72-0740-02

3000, 3104/3204

Cable de DCE V.35 (V2)

CAB-3CX21C=

72-0683-02

3000

Cable 10Ft X.21 DTE 3000

CAB-3CX21C=

72-0737-01

3000, 3104/3204

Cable DCE X.21

CAB-449FC=

72-0796-01

7000, 4000, 2500

HEMBRA DCE RS-449 CAB FT

CAB-449MT=

72-0795-01

7000, 4000, 2500

DTE RS-449 CAB HOMBRE DE 10 PIES

CAB-500DCF=

29-0809-01

CS500

Conector DB-25, DCE hembra

CAB-500DCM=

29-0808-01

CS500

conector DB-25, DCE macho

CAB-500DTF=

29-0810-01

CS500

Conector DB-25, DTE hembra

CAB-500DCM=

29-0811-01

CS500

Conector DB-25, DTE macho

CAB-500RJ=

31-0590-01

2500, CS500

Cable de Consola RJ-45

CAB-530MT=

72-0797-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acceso y tarjetas de PC AccessPro

DTE RS-530 CAB HOMBRE DE 10 PIES

CAB-5MODCM=

29-0881-01

CS500

Repuestos de ensamblados de cable v

CAB-7K232FC=

72-0751-01

7000 (SxSIP)

Cable DCE RS-232 hembra de 3 m (10 pies)

CAB-7K232MT=

72-0747-01

7000 (SxSIP)

Cable de DCE RS-440 hembra EOL-HD, 10 pies

CAB-7K449FC=

72-0753-01

7000 (SxSIP)

Cable de DCE RS-440 hembra EOL-HD, 10 pies

CAB-7K449MT=

72-0749-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD macho del DTE RS-449 Cab 10ft.

CAB-7KCT1DB15=

72-0799-00

7500, 7000, 4000 y 3600

Cable de conexión DSX1 a CSU DB-15

CAB-7KCT1NULL=

72-0800-00

7500, 7000, 4000 y 3600

Cable nulo DSX1 a CSU DB-15

CAB-7KV35MC=

72-0754-01

7000 (SxSIP)

Cable V.35 de DCE de 10 pies hembra EOL-HD. v

CAB-7KV35MC=

72-0762-01

7000 (SxSIP)

Cable V.35 DTE de 10 pies hembra EOL-HD.

CAB-7KV35MC=

72-0763-01

7000 (SxSIP)

Cable V.35 de DCE de 10 pies macho EOL-HD.

CAB-7KV35MT=

72-0748-01

7000 (SxSIP)

Cable V.35 de DTE macho EOL-HD de 3.05 metros.

CAB-7KX21FC=

72-0764-01

7000 (SxSIP)

Cable DCE X.21 hembra EOL-HD de 3 metros.

CAB-7KX21MT=

72-0750-01

7000 (SxSIP)

Cable DTE X.21 macho EOL-HD de 3 metros.

CAB-8K=

72-0250

ASM (CSC-16)

Cable de transición de 8 líneas

CAB-AC=

72-0259

Todos excepto el 7XXX

Cable de alimentación,110VPower Cord,110Vv

CAB-ACA=

72-0746-01

Todos excepto el 7XXX

Conector, Cable de alimentación, Australia, 10 A

CAB-ACE=

72-0460

Todos excepto el 7XXX

Cable de alimentación eléctrica: Europa

CAB-ACI=

72-0556

Todos excepto el 7XXX

PWR,Italian,Replaces CAB-ITL=

CAB-ACU=

72-0557

Todos excepto el 7XXX

cable de alimentación eléctrica del Reino Unido

CAB-ADPTRS-RJ45=

CAB-ADPTRS-RJ45=

2500

8 ADAPTERS-RJ45 TO RJ45 SHLD

CAB-AS51-8=

CAB-AS51-8=

AS5100

Cable de 8A "Y" de la tarjeta AS51 se v

CAB-ATM-DS3/E3=

CAB-ATM-DS3/E3=

7000, 4000

Cable ATM,DS3+e3;10 pies.

CAB-E1-BNC=

CAB-E1-BNC=

7500, 7000, 4000, 3600 y servidores de acceso

Cable E1 BNC 75ohms/Unbal 5m

CAB-E1-DB15=

CAB-E1-DB15=

7500, 7000, 4000, 3600 y servidores de acceso

Cable E1 DB15 120 ohmios/Bal 5m

CAB-E1-DIN=

CAB-E1-DIN=

7000, 4000

Cable DIN E1 120ohm/Bal 5m

CAB-E1-RJ48=

CAB-E1-RJ48=

7000, 4000

Cable E1 RJ48 de 120 ohmios/Bal de 5 mv

CAB-E1-PRI=

CAB-E1-PRI=

7500, 7000, 4000, 3600 y servidores de acceso

CABLE E1 ISDN PRI, 10 PIES

CAB-E1-TWINAX=

CAB-E1-TWINAX=

7500, 7000, 4000, 3600 y servidores de acceso

Cable TWINAX de 120 ohm/Bal 5 m

CAB-FMDD=

72-0769-01

7000, 4000, AGS+

Conversor de Cab Mini DIN a DIN

CAB-HNUL=

72-0727-01

7500, 7000 y 4000

Cabasy, Null Modem, DTE, HSSI

CAB-HSI1=

72-0710-01

7500, 7000 y 4000

Cable HSSI, conectores macho a macho

CAB-IF=

72-0672

IGS

Cable EOL de transición de 10 pies, IGS

CAB-IR=

72-0670

IGS

Cable EOL de transición de 10 pies, IGS

CAB-IV=

72-0671

IGS

Transición de cable de 10 pies V.35,IGS

CAB-IX=

72-0683-01

IGS

Transición de cable, 10 pies X.21.IGS

CAB-MC+/ENVM

72-0718-01

AGS+

Un cable desde CSC MC+a ENVM

CAB-NP232C=

72-0736-01

4000

Cable RS232 DCE 4000 de 10 pies

CAB-NP232T=

72-0670-01

4000

Cable de 3,05 m (10 pies) RS232 para el DTE 4000

CAB-NP449C=

72-0738-01

4000

Cable RS449 DTE 4000 de 10 pies

CAB-NP449T=

72-0672-01

4000

Cable RS449 DTE 4000 de 3 m (10 pies)

CAB-NP4B

CAB-NP4B

4000

CABASY,ISDN BRI LCKING I/F,4 vv

CAB-NP530=

72-0732-01

4000

RS-530 DTE (CISCO 3000)

CAB-NP8B

CAB-NP8B

4000

CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8

CAB-NP8B-LT

CAB-NP8B-LT

4000

CABASY, ISDN BRI LINE TERMINAT

CAB-NPV35CV2=

72-0740-02

4000

10ft V.35 DCE 4000 Cable V2

CAB-NPV35TV2=

72-0671-02

4000

Cable V2 de 10 pies V.35 DTE 4000

CAB-NPX21C=

72-0737-01

4000

Cable de 10 pies X.21 DCE 4000

CAB-NPX21T=

72-0683-02

4000

Cable 10Ft X.21 DTE 4000

CAB-NV=

72-0488

AGS+

Cable CSC-MC

CAB-OCF=

75-1017-01

ASM

DB25, Adaptador, DCE, F

CAB-OCM=

75-1018-01

ASM

DB25, Adaptador, DCE, M

CAB-OCT=

72-0684

ASM

CABASY, Octopus

CAB-OCTAL-ASYNC=

CAB-OCTAL-ASYNC=

2509-2512

CABLE ASYNC 8 PUERTO RJ45

CAB-OCTAL-FDTE=

CAB-OCTAL-FDTE=

2509-2512

CABLE OCTAL+RJ45-F

CAB-OCTAL-KIT=

CAB-OCTAL-KIT=

2509-2512

CABLE OCTAL+RJ45-DSUBS MALE

CAB-OTF=

75-1019-01

ASM

DB25, Adaptador, DTE, F

CAB-OTM=

75-1020-01

ASM

Adaptador DB25, DTE, M

CAB-PCA-VA=

CAB-PCA-VA=

7500, 7000

PCA V-CABLE A PARA CIP

CAB-PCA-VB=

CAB-PCA-VB

7500, 7000

PCA V-CABLE B PARA CIP

CAB-PCA-Y=

CAB-PCA-Y=

7500, 7000

BUS PCA y KIT DE CABLE Y TAG

CAB-R23=

74-0173

Para todas las plataformas del router

Cable, aplique RS232

CAB-R23NZ=

72-0757-01

AGS+

Cable de transición DTE NRZI

CAB-R44=

74-0187

Para todas las plataformas del router

Cable RS449 Applique

CAB-RJ45=

CAB-RJ45=

2500, CS500

CAB-RJ45-RJ45 8FT

CAB-STS=

72-0382

STS-10(X)

Cable, STS-10

CAB-V35FC=

72-0792-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acceso y tarjetas de PC AccessPro

FEM DCE V35 CAB 10 FT

CAB-V35MT(=)

72-0801-01

4000

FEM DTE V35 CAB 10FT

CAB-V35MC=

72-0802-01

4000

DCE V35 CAB HOMBRE DE 10 PIES

CAB-V35MT=

72-0791-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acceso y tarjetas de PC AccessPro

DTE macho V35 CAB 10 FT

CAB-V35MTS=

72-0816-01

1001

Cable ASY V.35 blindaje 3 MTRS

CAB-VCF=

72-0685

AGS+

Hembra DCE F-end V.35 de dos metros.

CAB-VCM=

72-0681

AGS+

V.DCE macho con 35,2 m de cable con extremo macho

CAB-VTF=

72-0695

AGS+

DTE macho de extremo F V.35,2 Mtr Cbl

CAB-VTM=

72-0682

AGS+

DTE macho V.35,2-Mtr Cbl M-end

CAB-X21FC=

72-0790-01

1001

FEM DCE X21 CAB 10 FT

CAB-X21MT(=)

72-0789-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acceso y tarjetas de PC AccessPro

DTE MACHO X21 CAB 10 FT

CAB-X21MT(=)

72-0252

AGS

Cable de aplicaciones interno MCI/SCI

CAB-X21MT(=)

72-0676

3000, 2000, IGS

Cable flexible de 18” ETHERNET

CAB-X21MT(=)

72-0712-01

MGS, CGS

SHLD,MCI/SCI,Internal App Cable

CAB-X21MT(=)

72-0717-01

AGS

SHLD,MCI/SCI,Internal App Cable

Información Relacionada

- Soporte Técnico - Cisco Systems