Contenido

Introducción

¿Qué es un 6400 Universal Access Concentrator?

¿Qué funciones realiza el Cisco 6400 UAC?

¿Dónde se implementará Cisco 6400 UAC?

¿Cuáles son los componentes de hardware de Cisco 6400 UAC?

¿Cuántos usuarios admite Cisco 6400 UAC?

¿Qué es una configuración de hardware típica?

Información Relacionada

Introducción

El agregador de banda ancha de clase portadora Cisco 6400 es un gateway de servicio escalable de alto rendimiento que permite la selección y entrega de servicios de red de banda ancha, VPN y tráfico dirigido por voz y entretenimiento a través del conjunto completo de medios de acceso. El Cisco 6400 combina la riqueza del software Cisco IOS®, las capacidades de routing y switching ATM y la selección de servicios de valor añadido en un diseño modular, escalable y redundante con certificación Network Equipment Building Systems (NEBS) y un diseño del European Telecommunication Standards Institute (ETSI).

P. ¿Qué es un 6400 Universal Access Concentrator?

El Cisco 6400 Series Universal Access Concentrator (UAC) es un gateway de servicio de clase operador que permite a los proveedores de servicios implementar servicios de valor añadido como parte de una arquitectura de acceso a Internet de próxima generación. Por lo tanto, los proveedores pueden converger en una única arquitectura de banda estrecha y acceso de banda ancha para medios de acceso (Digital Subscriber Line (DSL), cable, inalámbrico y marcado). A.

El Cisco 6400 consta de un núcleo de conmutación ATM de gama media tolerante a fallos y varios motores de routing tolerantes a fallos.El Cisco 6400 permite esta capacidad combinando switching y routing ATM en una única plataforma escalable, aprovechando el completo conjunto de funciones del software Cisco IOS y el Catalyst 8500 (anteriormente LightStream [LS]1010) y Cisco 722 ampliamente implementado. 00 hardware. El switch ATM, basado en la tecnología Catalyst 8500 + Per-Flow Queuing (PFQ), proporciona las capacidades de switching ATM y gestión del tráfico necesarias, mientras que los módulos del router permiten al proveedor de servicios ofrecer servicios escalables de capa 3. El Cisco 6400 es también uno de los primeros productos de Cisco en combinar la certificación NEBS completa con la redundancia.

P. ¿Qué funciones realiza el Cisco 6400 UAC?

El Cisco 6400 actúa como un único punto de agregación para el acceso. En una implementación de DSL, los usuarios se conectan a multiplexores de acceso DSL (DSLAM) a través del bucle local de cobre. Estos DSLAM luego se conectan al Cisco 6400 a través de links ascendentes ATM. En esta infraestructura, los proveedores de servicios tienen la opción de implementar varios modelos de servicios diferentes. El más básico son las conexiones de circuito virtual (VCC) de extremo a extremo, donde el tráfico de usuario permanece dentro de la ruta de switching ATM del Cisco 6400. A.

Entre los modelos más sofisticados se incluyen la tunelización PPP, donde los datos del usuario se tunelizan a través del protocolo de tunelación de capa 2 (L2TP) a una gateway doméstica corporativa o ISP. Esta situación proporciona acceso seguro a un proveedor. Uno también puede terminar sesiones PPP dentro del Cisco 6400, ruteando hacia un núcleo de Internet a través de las interfaces ATM o Fast Ethernet del sistema. Este modelo también permite la implementación de servidores de caché o contenido local dentro del punto de presencia (POP). En general, Cisco 6400 puede proporcionar un chasis de acceso agregado para la arquitectura de acceso de banda ancha para medios de acceso (DSL, cable, inalámbrico y marcado).

P. ¿Dónde se implementará Cisco 6400 UAC?

El Cisco 6400 será implementado por dos tipos de proveedores:A.

- El primero es el proveedor de telefonía tradicional que controla el loop de cobre local, también conocido como un operador de intercambio local (ILEC) actual en EE. UU. Estos proveedores implementan los DSLAM en su oficina central e implementan el Cisco 6400 en la oficina central o dentro de un POP de Capa 3, dependiendo del entorno. Tenga en cuenta que el Cisco 6400, al realizar tunelización PPP, no se considera ruteo en el sentido tradicional de la palabra.

- Los operadores de intercambio local (CLEC) de la competencia (o ISP) pueden implementar el Cisco 6400 en su POP, agregando tráfico de los DSLAM de flujo descendente controlados por ILEC. Tenga en cuenta que los CLEC también pueden operar los DSLAM si tienen derechos de ubicación conjunta y acceso al loop local. Los ISP y las grandes corporaciones pueden implementar el Cisco 6400 como gateway residencial en sus sitios.

En general, Cisco 6400 puede proporcionar un chasis de acceso agregado para la arquitectura de acceso de banda ancha para medios de acceso (DSL, cable, inalámbrico y marcado).

P. ¿Cuáles son los componentes de hardware de Cisco 6400 UAC?

El Cisco 6400 utiliza un chasis modular de diez ranuras con la opción de una tarjeta de altura media y de altura completa y redundancia de ranura, además de fuentes de alimentación de CA o CC duales y tolerantes a fallos. Las dos ranuras centrales (ranuras 0A y 0B) del Cisco 6400 están dedicadas a módulos redundantes de procesador de switch de nodo (NSP) reemplazables in situ que admiten la memoria compartida de 5 Gbps y un fabric de switch completamente sin bloqueos. El NSP también es compatible con la tarjeta de función y el procesador RISC (del inglés High-Performance Reduce Instrucding Set Computing) que proporciona la inteligencia central para el dispositivo. El NSP soporta una variedad de interfaces de estructura básica y área extensa. Las ranuras restantes admiten hasta ocho procesadores de routing de nodo (NRP), tarjetas de línea de nodo de altura completa (NLC) o módulos de portadora para NLC de altura media. Los NRP y los NLC se pueden configurar para el funcionamiento redundante. Como resultado, puede tener varios pares redundantes de NRPs y NLCs, o cualquier combinación de NRPs no redundantes y NLCs. Los NRP son módulos de router completamente funcionales capaces de terminar sesiones PPP entregadas a través de tarjetas de línea de nodo OC-12, OC-3 o DS3. A.

Figura 1: Un chasis típico de Cisco 6400 totalmente cargado

Figura 2: Esquema sencillo de conectividad interna y externa de Cisco 6400

El Cisco 6400 NSP proporciona funcionalidad de conmutación ATM. El NSP utiliza circuitos virtuales permanentes (PVC) o rutas virtuales permanentes (PVP) para dirigir las celdas ATM entre la interfaz NRP y ATM. El NSP también controla y monitorea el sistema Cisco 6400, incluidos los NLCs y NRPs de componentes.

Cisco 6400 admite tres NRP, designados como NRP-1, NRP-2 y NRP-2SV:

- NRP-1: incorpora una interfaz Fast Ethernet de 100 Mbps para conectarse a una red IP y tiene la capacidad de procesamiento para la velocidad OC-3 del tráfico de usuario.

- NRP-2 y NRP-2SV: proporciona una interfaz Gigabit Ethernet y suficiente capacidad de procesamiento para manejar la velocidad OC-12 del tráfico de usuarios.

El Cisco 6400 puede contener varios módulos NRP, configurados para funcionar de forma independiente o como pares redundantes 1+1. El NRP recibe tráfico de los puertos de interfaz NLC a través del switch ATM NSP, reensambla las celdas ATM en paquetes, procesos (por ejemplo, rutas o puentes) de los paquetes y luego realiza una de las siguientes acciones:

- Segmenta los paquetes en celdas ATM y los envía de vuelta al NSP para su transmisión desde otra interfaz NLC; or

- Envía el tráfico a través de la interfaz Fast Ethernet (NRP-1) o Gigabit Ethernet (NRP-2).

La tabla 1 a continuación muestra las diferencias entre NRP-1 y NRP-2 o NRP-2SV.

Tabla 1

Función o capacidad

NRP-1

NRP-2 y NRP-2SV

Escalabilidad de la sesión

El hardware admite hasta 2000 sesiones por NRP-1.

El hardware admite hasta 16 000 sesiones por NRP-2.

Interfaces físicas

Interfaces de placa frontal:

- Puerto de consola

- Puerto auxiliar

- Puerto Ethernet

- Puerto Fast Ethernet

Interfaces de backplane:

- Interfaz ATM de 155 Mbps

- Ethernet de placa base (BPE)

Interfaces de placa frontal:

- Interfaz Gigabit Ethernet

Interfaces de backplane:

- Interfaz ATM de 622 Mbps

- Interfaz serial del buzón de correo de los módulos de adaptador de puerto (PAM). (La interfaz serial del buzón PAM se utiliza para la comunicación interna del sistema. No intente configurar las interfaces seriales en el Cisco 6400.)

Ubicación de las configuraciones de inicio e información de desperfecto

Memoria NRP-1 (Flash interna o integrada).

Disco de la Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria de Computadora Personal (PCMCIA) en NSP.

Registro de mensajes

Los mensajes se registran en el NRP-1 como un mensaje local.

Los mensajes NRP-2 se registran tanto en el NSP como en el NRP-2. Los mensajes NRP-2 en el NSP incluyen el número de slot NRP-2.

Acceso a línea de consola

Conexión externa directa al puerto de consola NRP-1 o puerto auxiliar.

Conexión externa indirecta a través del NSP. NSP contiene un servidor de comunicación virtual para acceder a la consola NRP-2.

Monitor ROM (ROMMON)

ROMMON no actualizable; La información de estado de ROM NRP-1 se almacena localmente en NRP-1.

ROMMON es actualizable; La información de estado de ROM NRP-2 se almacena en el disco PCMCIA NSP.

‘Protocolo de administración de red simple (SNMP)

Servicios SNMP estándar.

Los servicios SNMP estándar o el NSP se pueden utilizar como reenviador proxy.

Pantalla LED

Ninguno

En el plato.

Cisco (NLC) proporciona interfaces ATM para el sistema Cisco 6400 y son controladas por el NSP. Los tres tipos de NLC disponibles para Cisco 6400 ofrecen diferentes tipos de interfaz, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2

NLC

Ancho de banda

Cable

Altura

Número de puertos

OC-12/STM-4

622 Mbps

Cable de fibra óptica de modo único SONET

Altura completa

1

OC-3/STM-1 SM

155 Mbps

Cable de fibra óptica de modo único SONET

Altura media

2

OC-3/STM-1 MM

155 Mbps

Cable de fibra óptica multimodo SONET

Altura media

2

DS3

45 Mbps

Cable coaxial

Altura media

2

Para obtener una descripción detallada de los NLC soportados por Cisco 6400, refiérase a Preguntas Frecuentes sobre la Tarjeta de Línea de Nodo Cisco 6400.

P. ¿Cuántos usuarios admite Cisco 6400 UAC?

Cisco 6400 NRP-1 admitirá un mínimo de 2000 usuarios (terminaciones PPP) por NRP, lo que dará un máximo de 14 000 por Cisco 6400. (dos ranuras 0A y 0B para NSP; una ranura para usuarios de acceso y otras siete ranuras totalmente cargadas con NRP-1). Esto se suma a un máximo de 32.000 VCC ATM de extremo a extremo cuando se utilizan para el paso a través de ATM. Cisco NRP-2 y NRP-2SV admiten un mínimo de 16 000 usuarios (terminaciones PPP), lo que proporciona un máximo de 112 000 sesiones de usuario por Cisco 6400 (dos ranuras 0A y 0B para NSP; una ranura para usuarios de acceso y otras siete completamente cargadas con NRP-1). A.

P. ¿Qué es una configuración de hardware típica?

Una configuración de hardware típica de Cisco 6400 incluye un NSP, varios NRP y varios NLC. Por ejemplo, un sistema no redundante que presta servicio a 14.000 usuarios (combinación de 1483 bridge, sesión PPP o túnel) incluye 1xNSP, 7xNRP y 2xNLC (que proporciona cuatro interfaces ATM). Dos de las interfaces ATM terminan en los DSLAM de flujo descendente, mientras que dos terminan en los switches ATM en el núcleo del proveedor de servicio. A.

Información Relacionada

- Páginas de soporte técnico de Cisco DSL

- Decodificador de mensajes de error de Cisco IOS ( sólo clientes registrados)

- Cisco IOS Output Interpreter (sólo clientes registrados)

- Soporte Técnico - Cisco Systems