Contenido

Introducción

Antes de que usted comience

Convenciones

prerrequisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshooting

Información Relacionada

Introducción

Esta configuración de muestra muestra un Concentrador de acceso universal (UAC) de Cisco 6400 con un adaptador del procesador de la ruta del nodo (NRP). Los ejemplos del Punto a punto y las configuraciones de NRP multipunto se proporcionan. Dos Cisco 827 Routers de la línea de abonado digital (DSL) configurado con el protocolo Point-to-Point sobre el Asynchronous Transfer Mode (PPPoA) (aal5mux ppp) terminan en Cisco 6400.

Las configuraciones para un multiplexor del acceso de la línea de abonado digital de Cisco 6130 (DSLAM) el procesador del switch de nodo NI2 y de Cisco 6400 (NSP) también se proporcionan.

Antes de que usted comience

Convenciones

Para más información sobre los convenios del documento, vea los convenios de los consejos técnicos de Cisco.

prerrequisitos

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- Software Release 12.1(1)XB del equipo de premisas de cliente de Cisco 827-4V (CPE) IOS®

- Software Release 12.0(7)DC IOS de Cisco 6400 UAC-NRP

- Software Release 12.0(4)DB IOS de Cisco 6400 UAC-NSP

- Software Release 12.1(1)DA IOS DSLAM-NI2 de Cisco 6130

La Información presentada en este documento fue creada de los dispositivos en un entorno específico del laboratorio. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar la información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la herramienta de búsqueda de comandos (clientes registrados solamente).

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Este documento usa las configuraciones detalladas a continuación.

- Cisco 827 Router (R1)

- Cisco 827 Router (R2)

- Cisco 6130-NI2 DSLAM

- Cisco 6400 NSP

- Cisco 6400-NRP usando una interfaz Point-to-Point

- Cisco 6400 NRP usando una interfaz multipunto

Cisco 827 Router (R1)

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname <hostname1>

ppp chap password <password1>

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco 827 Router (R2)

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R2

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

PVC 4/100

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname <hostname2>

ppp chap password <password2>

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco 6130-NI2 DSLAM

ni2#

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname ni2

!

slot 1 ATUC-1-4DMT

slot 2 ATUC-4FLEXIDMT

slot 13 ATUC-4FLEXIDMT

!

dsl-profile default

dmt training-mode quick

ip subnet-zero

!

ATM address 47.0091.8100.0000.0075.2b3f.4d01.0075.2b3f.4d01.00

ATM router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute ATM-static

!

interface ATM0/0

no ip address

ATM cac service-category abr deny

ATM maxvp-number 0

ATM maxvc-number 4096

ATM maxvci-bits 12

!

interface Ethernet0/0

no ip route-cache

!

interface ATM0/1

no ip address

ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM0/2

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/1

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/2

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/3

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

ATM PVC 3 100  interface  ATM0/1 3 100

!

interface ATM1/4

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

ATM PVC 4 100  interface  ATM0/1 4 100

!

ip classless

!

end

Cisco 6400 NSP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NSP

!

ip subnet-zero

!

atm address 47.0091.8100.0000.0030.8027.7501.0030.8027.7501.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM1/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM2/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM8/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM8/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 3 100  interface  ATM1/0/0 3 100

atm pvc 4 100  interface  ATM1/0/0 4 100

!

ip classless

!

end

Cisco 6400-NRP usando una interfaz Point-to-Point

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

username <username1> password <password1>

username <username2> password <password2>

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback0

ip address 172.18.0.3 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 4/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no peer default ip address

ppp authentication chap

!

ip classless

end

Cisco 6400 NRP usando una interfaz multipunto

NRP#

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

username <username1> password <password1>

username <username2> password <password2>

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback0

ip address 172.18.0.3 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.9 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

pvc 4/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no peer default ip address

ppp authentication chap

!

ip classless

!

end

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Configurar a un Cisco 827 Router

- Guía de la disposición del software de Cisco 6400

- Información de soporte de tecnología DSL de Cisco

- Soporte de productos - Cisco Systems

- Soporte Técnico - Cisco Systems