Contenido

Introducción

Prerrequisitos de Instalación de ISR-WAAS

Diferencia entre NIM-SSD e ISR-SSD

NIM-SSD

ISR-SSD

Instalación de ISR-WAAS

Resolución de Problemas de ISR-WAAS

Situación de falla de instalación de WAAS

Escenario de Falla de Activación de ISR-WAAS

Situación de falla de SSD

Introducción

Este documento describe la guía de instalación de Cisco ISR-WAAS en Cisco Integrated Services Router (ISR). Se trata de la implementación de los servicios virtuales Wide Area Application Services (vWAAS) en un Cisco ISR.

ISR-WAAS se implementa dentro de un contenedor IOS-XE. Un contenedor en este contexto se refiere al hipervisor que ejecuta aplicaciones virtualizadas en un router Cisco ISR serie 4000.

Prerrequisitos de Instalación de ISR-WAAS

Cada versión de software WAAS puede tener diferentes requisitos de recursos (memoria, CPU y unidades de estado sólido (SSD)), si no cumple los requisitos, puede provocar problemas de rendimiento o incluso errores durante la instalación.

Revise la guía de configuración en este enlace:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/virtual-wide-area-application-services-vwaas/products-installation-and-configuration-guides-list.html

Esta tabla resume los requisitos de recursos y las plataformas ISR compatibles para cada modelo ISR.

Diferencia entre NIM-SSD e ISR-SSD

NIM-SSD

NIM-SSD es el que se encuentra fuera de ISR y es intercambiable en caliente.

Este módulo se instala en uno de los módulos de interfaz de red (NIM) disponibles de routers ISR.

Estos son identificadores de producto (PID) para NIM-SSD y SSD que se pueden utilizar para aumentar la RMA:

NIM-SSD(=)NIM Carrier Card for SSD drives

SSD-SATA-200G(=)200 GB, SATA Solid State Disk for NIM-SSD

Para quitar el NIM-SSD o el NIM-HDD del router, siga estos pasos:

Paso 1. Utilice un destornillador Phillips para aflojar los tornillos cautivos de cada lado, como se muestra en esta imagen:

Paso 2. Extraiga el NIM-SSD o NIM-HDD de la ruta, como se muestra en esta imagen:

ISR-SSD

Por otra parte, ISR-SSD se instala dentro del chasis del router, necesita apagar el router y abrir su cubierta para localizar el ISR-SSD.

El ISR-SSD no es intercambiable en caliente.

Esto es PID para ISR-SSD en ISR serie 4300 que se puede utilizar para aumentar la RMA:

SSD-MSATA-200G(=)200 GB, mSATA Solid State Disk

Esta imagen muestra las ubicaciones de la tarjeta de memoria Flash y del dispositivo de almacenamiento mSATA SSD :

Instalación de ISR-WAAS

Una vez que cumpla todos los requisitos para la instalación de ISR-WAAS, el siguiente paso es descargar un archivo Open Virtualization Appliance (OVA) de la versión de ISR-WAAS que pretende implementar. Puede descargar software desde este enlace:

https://software.cisco.com/download/home/280484571/type/280836712

Una vez que haya descargado el software, deberá transferir el archivo a la memoria flash de inicialización del router :

En la CLI del router, siga estos pasos para implementar ISR-WAAS mediante el programa EZConfig:

1. Ejecute el comando Service WAAS enable.

2. Seleccione la imagen .ova transferida anteriormente para la versión WAAS que desea implementar.

3. Seleccione el perfil WAAS que desea implementar.

4. Configure la dirección IP ISR-WAAS.

5. Configure la dirección IP del administrador central WAAS.

6. Seleccione la interfaz de red de área extensa (WAN) del router en el que desea activar la interceptación WAAS.

7. Guarde la configuración una vez que haya terminado. Esta es la imagen de una instalación correcta.

Resolución de Problemas de ISR-WAAS

Situación de falla de instalación de WAAS

La instalación de ISR-WAAS falla si no hay SSD, por lo que primero verifique si la SSD está presente.

Escenario de Falla de Activación de ISR-WAAS

En algunos casos, ISR-WAAS no se activará después de haber reemplazado el router e instalado la SSD en el nuevo chasis.

Estos errores se pudieron ver en el router ISR :

09/16 11:44:08.946 [vman]: [31298]: (note): VM (AUTOWAAS) State Transition: next_state: LIFECYCLE_DEACTIVATE

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Loading of machine definition (/vol/harddisk/virtual-instance/AUTOWAAS/ISR4331X.xml) failed

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to load machine definition

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (note): Setting failure response (1)

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Virtual Service failure log[AUTOWAAS]::Validation::Package validation::Failed to process package-def file::File '/vol/harddisk/virtual-instance/AUTOWAAS/ISR4331X.xml'

09/16 11:44:17.613 [errmsg]: [31298]: (ERR): %VMAN-3-PROCESS_PKG_DEF: Virtual Service[AUTOWAAS]::Validation::Package validation::Failed to process package-def file::File '/vol/harddisk/virtual-instance/AUTOWAAS/ISR4331X.xml'

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (note): VM (AUTOWAAS) State Transition: next_state: LIFECYCLE_WAIT_ACTIVATE

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (note): IF MTU message received:

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Invalid bridge ID or the bridge(31) has not been created yet

09/16 11:44:17.614 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to set DP IF mtu for DP bridge 31

09/16 11:44:17.614 [vman]: [31298]: (note): vman IF MTU message processed

09/16 11:44:24.725 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.758 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.759 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.772 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.779 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.779 [vman]: [31298]: (note): Successfully removed VM init ctx for VM [AUTOWAAS]

09/16 11:44:27.780 [vman]: [31298]: (note): Per-VM message marshalled successfully into persistent DB

09/16 11:44:27.780 [vman]: [31298]: (note): Successfully reset per-VM mac address binding into TDL msg

09/16 11:44:28.063 [vman]: [31298]: (ERR): vman_libvirt_err: code=1

09/16 11:44:28.063 [vman]: [31298]: (ERR): internal error '/usr/sbin/lvremove -f /dev/lvm_raid/vdc.AUTOWAAS' exited with non-zero status 5 and signal 0:   /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474770944: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474828288: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429119488: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429176832: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072897024: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072954368: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-3: read failed after 0 of 4096 at 1630

09/16 11:44:28.063 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to delete volume vdc.AUTOWAAS in pool virt_strg_pool_vg

09/16 11:44:28.241 [vman]: [31298]: (ERR): vman_libvirt_err: code=1

09/16 11:44:28.241 [vman]: [31298]: (ERR): internal error '/usr/sbin/lvremove -f /dev/lvm_raid/vdb.AUTOWAAS' exited with non-zero status 5 and signal 0:   /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-3: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474770944: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474828288: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429119488: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429176832: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072897024: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072954368: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: I

09/16 11:44:28.241 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to delete volume vdb.AUTOWAAS in pool virt_strg_pool_vg

09/16 11:44:28.418 [vman]: [31298]: (ERR): vman_libvirt_err: code=1

09/16 11:44:28.418 [vman]: [31298]: (ERR): internal error '/usr/sbin/lvremove -f /dev/lvm_raid/vda.AUTOWAAS' exited with non-zero status 5 and signal 0:   /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-3: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474770944: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474828288: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429119488: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429176832: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072897024: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072954368: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: I

09/16 11:44:28.418 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to delete volume vda.AUTOWAAS in pool virt_strg_pool_vg

09/16 11:44:28.420 [vman]: [31298]: (note): Found orphaned volume(vda.AUTOWAAS) in pool(virt_strg_pool_vg). Deleting...

Es posible que el disco duro esté dañado y que se puedan realizar estas acciones:

# show platform hardware subslot <ssd subslot> module device filesystem

# request platform hardware filesystem harddisk: destroy

# hw-module subslot 0/5 reload

Situación de falla de SSD

En algunos casos, si la SSD es defectuosa, mientras ejecuta comandos relacionados con el disco duro y el sistema de archivos, verá estos errores.

“request platform hardware filesystem harddisk: destroy”

%This operation can take some time, please be patient

%Harddisk not present. Destroy filesystem aborted.

Para resolverlo, puede probar estos pasos:

Paso 1. Intente reiniciar la SSD.

Paso 2. Reinicie el router.

Paso 3. Si estos pasos fallaron, solo RMA la SSD.