Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Cables

Cable rojo

Cable negro

Configuración en funcionamiento de KG84A/Avanti

Información Relacionada

Introducción

Este documento contiene información de configuración para la conexión de cables KG-84A a los puertos seriales Sun y gateways de Cisco utilizando Codex LSI 24/24 y módems sincrónicos Avanti de la serie 2200.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware:

- Cables KG-84A

- Módem sincrónico Serie 2200 de Avanti

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Cables

En esta sección se describen los cables necesarios para conectar el KG-84A a los puertos seriales de Cisco o Sun mediante el módem Codex. El puerto Cisco ejecuta una conexión síncrona y el puerto Sun una asíncrona.

Cable rojo

Lado SR 232

Lado KG (Conector rojo J3) hembra

PIN

Nombre

Número de pin

1

Conexión a tierra

2

2

TD

--- >

17

3

RD

< ---

6

4

RTS (Sistema activador de RADIUS)

--- >

11

5

CTS

< ---

19

6

DSR (Ajuste de datos listo)

< ---

51

7

Tierra de señal

1 + 9 + 18 + 46

8

DCD

< ---

40

20

DTR (ritmo de transferencia de datos)

--- >

38

Los siguientes dos son necesarios para el cable sincrónico (KG a Cisco):

15

Tx Clk

15

17

Rx Clk

20

Notas:

- El KG-84A utiliza entradas diferenciales para muchas de las señales. Es fundamental que los pines 9, 18 y 46 estén unidos al pin 1 en el conector KG (como se mostró anteriormente). Los pines 9, 18 y 46 están del otro lado (sin utilizar) de ciertas señales. Además, no conecte los pines 7, 22, 41 o 53 en el lado KG. Estas son salidas diferenciales del amplificador y deben dejarse abiertas.

- No cables las conexiones 15-15 y 17-20 para el link asincrónico entre los puertos seriales KG y Sun.

Cable negro

Lado SR 232

Extremo KG Side (conector negro J2) hembra

PIN

Nombre

Número de pin

1

Conexión a tierra

2

2

TD

< ---

15

3

RD

--- >

13

4

RTS (Sistema activador de RADIUS)

< ---

29

5

CTS

--- >

27

6

DSR (Ajuste de datos listo)

--- >

51

7

Tierra de señal

1+12+28+35+53+22+20+30+18

8

DCD

--- >

34

20

DTR (ritmo de transferencia de datos)

< ---

17

Relojes para operación sincrónica:

15

Tx Clk

--- >

21

17

Rx Clk

--- >

19

24

Ext TC

< ---

32

Configuración en funcionamiento de KG84A/Avanti

Esta sección contiene un resumen de un cable/configuración en funcionamiento para conectar un KG-84A y un módem Avanti para formar un link sincrónico. Las configuraciones y cables demostraron que funcionan cuando se conectan dos puertos serie Sun de acuerdo al siguiente diagrama. La información sobre el link a continuación es para un circuito sincrónico.

Sun <==> KG-84A <=> Módem Avanti <==> Módem Avanti <==> KG-84A <=> Sun

RS-232C

Red Side, KG-84A

1

2

Tr

2

17

Rx

3

6

RTS (Sistema activador de RADIUS)

4

11

CTS

5

19

DSR (Ajuste de datos listo)

6

51

Gnd

7

1-9-18-46

DCD

8

40

TxC

15

15

RxC

17

20

DTR (ritmo de transferencia de datos)

20

38

RS-232C

Red Side, KG-84A

1

2

Tr

2

15

Rx

3

13

RTS (Sistema activador de RADIUS)

4

29

CTS

5

27

DSR (Ajuste de datos listo)

6

51

Gnd

7

1-12-20

DCD

8

34

RxC

17

19

DTR (ritmo de transferencia de datos)

20

17

24

32

La configuración del panel delantero en el KG-84A es la siguiente (para decodificar la configuración del switch, consulte la documentación de KG84A o el panel delantero interno en la unidad):

Parámetro

Configuración

Reloj

1 - en una cara 2 - en la otra

Modo de datos

2

Data Rate, Rx (Velocidad de datos, Rx)

B4 (cambiar al valor correcto)

Data Rate, Rx (Velocidad de datos, Rx)

B4 (cambiar al valor correcto)

Paso: pulse Intvl

1, +0

Intfc (Interfaz)

1

Sincrónico. Modo

5

Modo Tty

1

Longitud de los datos

Sincronización (cambiar al valor correcto)

Modo Comm

1

Los módems Avanti tienen una serie de switches dip dentro del gabinete. Consulte la documentación del módem para obtener detalles de cada opción. Algunas de estas opciones son esenciales para el correcto funcionamiento del link síncrono; otras pueden ser diversas para adaptarse a las necesidades individuales. Estos switches se configuran de la siguiente manera:

Switch

Configuración

S5

HD On (sin configuración RTS)

S6

CC Int TC

S7

2 (ajuste la velocidad a las configuraciones de KG y Sun)

S8

Nivel de alimentación = -30 kb (el switch 6 se puede configurar de forma diferente) Retraso CTS = 0 (switch 4)

S9

Med. Alcance (Esta configuración puede ser diferente para otras aplicaciones) Bajo 4 W

Puente del ecualizador: IN

Información Relacionada

- Soporte Técnico - Cisco Systems