Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Adaptador CAB-25AS-FDTE

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona las especificaciones técnicas y los requisitos de cableado para el adaptador CAB-25AS-FDTE.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Adaptador CAB-25AS-FDTE

Esta ilustración muestra el adaptador CAB-25AS-FDTE (número de pieza CAB-25AS-FDTE). Este adaptador se utiliza en la serie Cisco 2500, incluida la serie Access Server (Cisco 2509 a Cisco 2512). Este adaptador tiene un conector RJ-45 en un extremo y un conector DB-25 hembra en el otro extremo.

Esta tabla muestra los pines para RJ-45, M/F DTE, M/F DCE y MMOD:

Cable

Adaptadores DB-25

Pins RJ-45

Pins DTE M/F

1

4

2

20

3

2

4

7

5

7

6

3

7

6

8

5

El adaptador FDTE disponible a través de Cisco se etiqueta como "Terminal".

Información Relacionada

- Soporte Técnico - Cisco Systems