Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Especificaciones del cable

Distribución de clavijas del puerto Ethernet (AUI) (DB-15)

Características físicas de Ethernet versión 2 y IEEE 802.3

Límites de conexión de tipo coaxial Ethernet para transmisión de 10 Mbps

Información Relacionada

Introducción

Este documento explica que el puerto Ethernet AUI, las especificaciones de cableado y las clavijas de los puertos.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware.

- Cable adaptador AUI: CAB-3CE18=

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Antecedentes

Para mayor flexibilidad, algunos routers Cisco proporcionan un conector AUI genérico para puertos Ethernet. Estos puertos AUI están diseñados para conectarse a un transceptor externo para la conversión a un tipo de medio específico (como par trenzado, coaxial o fibra). El transceptor se puede conectar directamente al puerto AUI o a través de un cable AUI como se muestra a continuación:

Especificaciones del cable

Esta sección explica las especificaciones del cable y puerto Ethernet.

Distribución de clavijas del puerto Ethernet (AUI) (DB-15)

La siguiente tabla enumera los diferentes pines y sus correspondientes señales.

Pin1

Circuito Ethernet

Señal

3

DO-A

Circuito A de salida de datos

10

DO-B

Circuito de salida de datos B

11

DO-S

Escudo del circuito de salida de datos

5

DI-A

Datos En El Circuito A

12

DI-B

Datos en el circuito B

4

DI-S

Data In Circuit Shield

2

CI-A

Control En El Circuito A

9

CI-B

Control en el circuito B

1

CI-S

Control En La Blindaje Del Circuito

6

VC

Voltaje común

13

VP

Voltage Plus

14

VS

Escudo de tensión (L25 y M25)

Shell

PG

Tierra de protección

1 Cualquier pin no referenciado no está conectado.

Características físicas de Ethernet versión 2 y IEEE 802.3

La siguiente tabla muestra la versión 2 de Ethernet y las características físicas de IEEE 802.3 de los cables de Ethernet.

Ethernet

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10BaseT

Velocidad de datos (Mbps)

10

10

10

10

Método de señalización

Banda de base

Banda de base

Banda de base

Banda de base

Longitud máxima del segmento (en metros)

500

500

185

100 (conductor retorcido sin blindaje - UTP)

Medios

coaxial de 50-ohmios (grueso)

coaxial de 50-ohmios (grueso)

50-ohm coax (thin)

UTP (Unshielded Twisted Pair, Par Trenzado no Apantallado )

Topología

Bus

Bus

Bus

Star

Límites de conexión de tipo coaxial Ethernet para transmisión de 10 Mbps

La siguiente tabla enumera los límites de las conexiones Ethernet tipo coaxiales para transmisión de 10 Mbps.

Parámetro

10Base5

10Base2

Diámetro del cable

1 cm (0.4 pulgadas)

0.6 cm (0.25 pulgadas)

Longitud máxima del segmento

500 m (1640 ft.)

152 m (500 pies)

Longitud máxima de la red (con cuatro repetidores)

2500 m (8200 pies)

762 m (2500 pies)

Máximo de conexiones (pulsaciones por segmento)

100

30

Espaciado mínimo de conexión (pulsación)

2.5 m (8.2 pies)

0.5 m (1.64 pies)

Información Relacionada

- Soporte Técnico - Cisco Systems