Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Convenciones

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Esta configuración de ejemplo muestra un router de línea de suscriptor digital (DSL) Cisco 1417 que se conecta a un multiplexor de acceso de línea de suscriptor digital (DSLAM) Cisco 6130 y termina en un concentrador de acceso universal (UAC) Cisco 6400. El Cisco 1417 se ha configurado como servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) con PPP sobre ATM (PPPoA).

El proveedor de servicios de Internet (ISP) ha proporcionado al suscriptor un intervalo de direcciones IP, de 10.0.0.1 a 10.0.0.X, con una máscara de 255.0.0.0. La dirección IP "10.0.0.1" se configurará manualmente en la interfaz Ethernet del Cisco 1417. Las direcciones IP restantes se asignarán a un conjunto DHCP y se arrendarán a los dispositivos LAN locales conectados a la red Ethernet del Cisco 1417.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Prerequisites

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software.

- Cisco 1417 DSL Router IOS® Software Release 12.1(1.3)T

- Software Cisco 6400 UAC-NRP IOS versión 12.0(7)DC

- Versión 12.0(4)DB del software del IOS de Cisco 6400 UAC-NSP

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS versión 12.1(1)DA

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Este documento usa las configuraciones detalladas a continuación.

- Cisco 1417

Cisco 1417

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zeroip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- The DHCP pool will not lease this address; it's used by interface E0.

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

!--- You need to adjust this for your range of addresses.

default-router 10.0.0.1

!--- The default gateway will be assigned to local devices.

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

!

interface ATM0

no ip address

atm vc-per-vp 4096

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/44

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

interface Dialer0

ip unnumbered Ethernet0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname

ppp chap password

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

end

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Soporte técnico de DSL

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems