Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo que ilustra una configuración de puente de línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL) con traducción de direcciones de red (NAT). Esta configuración se ha probado para funcionar con el servicio ADSL residencial de Pacific Bell y se puede utilizar para reemplazar el módem ADSL de Alcatel proporcionado por Pacific Bell.

Para "rutear" el segmento Ethernet a Internet, así como "puentes" entre su sitio y Pacific Bell, utilice el comando bridge irb.

La red interna aparece en Internet (y Pacific Bell) como un único host porque se utiliza NAT y el único host visible para el mundo exterior es la interfaz virtual de puente (BVI).

No incluya Ethernet en el grupo de puentes, ya que probablemente no desee que el tráfico interno se conecte a la red pública.

Esta configuración también convierte al router en un servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) para la red interna. Ofrece direcciones privadas de 192.168.1.1 a 192.168.1.253, ofrece servidores DNS (sistema de nombres de dominio) a Pacific Bell y proporciona a Pacific Bell su propia dirección en la gateway predeterminada.

Prerequisites

Requirements

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- Versión 12.0(3)T del software Cisco IOS®

- Cisco 1417

- Servicio ADSL residencial de Pacific Bell

- Se sabe que esta configuración funciona con lo siguiente:

------------------ show version ------------------

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 1400 Software (C1400-NOSY-M), Version 12.0(5)T1,  RELEASE =

SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 17-Aug-99 10:29 by cmong

Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0277197C

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 1400 Software (C1400-RBOOT-R), Version 12.0(3)T,  RELEASE SOFTWARE =

(fc1)

Router1417 uptime is 5 days, 11 hours, 15 minutes

System returned to ROM by power-on

System restarted at 11:05:59 UTC Thu Nov 25 1999

System image file is "flash:c1400-nosy-mz.120-5.T1"

cisco 1417 (68360) processor (revision D) with 13312K/3072K bytes of =

memory.

Processor board ID 14520795, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 ATM network interface(s)

System/IO memory with parity disabled

8192K bytes of DRAM onboard 8192K bytes of DRAM on SIMM

System running from RAM

7K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Utilice la herramienta Command Lookup (sólo para clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

Cisco 1417

------------------ show running-config ------------------

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 21:13:19 UTC Tue Nov 30 1999

! NVRAM config last updated at 21:14:45 UTC Tue Nov 30 1999

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1417

!

enable password 0 letmein

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

!

ip dhcp pool ippool1417

network 192.168.1.0 255.255.255.0

dns-server 206.13.28.12 206.13.31.12

default-router 192.168.1.254

!

bridge irb

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm vc-per-vp 64

no ATM ilmi-keepalive

pvc 8/35

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface BVI1

ip address <cust-router-ip> 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip Nat outside

!

ip default-gateway <pbi-router-ip>

ip Nat pool pbi <cust-router-ip> <cust-router-ip> prefix-length 24

ip Nat inside source list 10 pool pbi overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <pbi-router-ip> permanent

ip http server

!

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

password 0 letmein

login

!

end

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

- show interface ATM 0: Si la línea está inactiva, verifique el cableado.

- show ip nat translations: para ver si es necesario traducir direcciones para cada cliente interno.

- debug atm events—Para buscar el estado del módem:

0x8 significa que el módem espera a escuchar desde la oficina central (CO). Esto probablemente significa que no tiene una buena conexión con el CO. Compruebe la conexión y asegúrese de que se utiliza el cable correcto.

0x10 significa que el módem se dirige desde el CO y ahora entrena. El CO está conectado y los módems intentan negociar una conexión. Si falla en este estado, probablemente haya una incompatibilidad entre la interfaz ADSL del Cisco 1417 y el CO. Asegúrese de utilizar el identificador de ruta virtual/identificador de canal virtual (VPI/VCI) correcto.

0x20 significa que se ha completado la activación y que el link está activo.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Nota: Consulte Información Importante sobre Comandos Debug antes de utilizar los comandos debug.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems