Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Limitaciones de distancia y velocidad de X.21

Cable y conjunto serie CAB-X21MT

Clavijas del cable DTE X.21 (DB-60 a DB-15)

Cable y conjunto serie CAB-X21FC

Clavijas del cable DCE X.21 (DB-60 a DB-15)

Información Relacionada

Introducción

Este documento explica las especificaciones técnicas y de cable de los cables seriales CAB-X21MT y CAB-X21FC.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Limitaciones de distancia y velocidad de X.21

La tabla que aparece a continuación muestra los diferentes límites de velocidad y distancias X.21.

Velocidad de datos (en baudios)

Distancia (pies)

Distancia (metros)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

C1

50

15

Cable y conjunto serie CAB-X21MT

El género del cable serie CAB-X21MT (número de parte 72-0789-01) es macho DB-60 a macho DB-15, modo - DTE.

Nota: El propio cable identifica el router Cisco como un dispositivo DTE o DCE a otros dispositivos de la red; por este motivo, es importante seleccionar el número de producto correcto de la tabla siguiente.

El cable serie CAB-X21MT se utiliza en la familia Cisco 7000, la serie Cisco 4000, la serie Cisco 3600, la serie Cisco 2500, la serie Cisco 1600, los servidores de acceso Cisco y las tarjetas de PC AccessPro. Este cable tiene un conector macho DB-60 en el extremo Cisco y un conector macho DB-15 en el extremo de la red.

Clavijas del cable DTE X.21 (DB-60 a DB-15)

La siguiente tabla muestra las clavijas del cable DTE X.21 (DB-60 a DB-15).

Nota: Las flechas indican la dirección de la señal:

- —> indica DTE a DCE

- <— indica DCE a DTE

60 Pin1

Señal

Descripción

Dirección:

15 pines

Señal

J1-48 J1-47

MODO GND_2

Grupo cortocircuitador

—

—

—

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

Grupo cortocircuitador

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Uno

—

J2-1

Tierra del escudo

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Par trenzado no. 3

—> —>

J2-2 J2-9

Transmitir+ Transmitir-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Par trenzado no. 2

—> —>

J2-3 J2-10

Control+-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Par trenzado no. 6

<— <—

J2-4 J2-11

Recepción+ Recepción-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Par trenzado no. 1

<— <—

J2-5 J2-12

Indicación+ Indicación-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Par trenzado no. 5

<— <—

J2-6 J2-13

Timing+ Timing-

Blindaje J1-15

Control_GND--

Par trenzado no. 4

— —

Blindaje J2-8

Control_GND--

1 Cualquier pin no referenciado no está conectado.

Cable y conjunto serie CAB-X21FC

El género del cable para el cable serie CAB-X21FC (número de parte72-0790-01) es macho DB-60 a hembra DB-15, modo - DCE.

El cable serial CAB-X21FC se usa en la familia 7000 de Cisco, en las series 4000 de Cisco, 3600 de Cisco, 2500 de Cisco, 1600 de Cisco, en los servidores de acceso Cisco y en las tarjetas de PC AccessPro. Este cable tiene un conector DB-60 macho en el extremo Cisco y un conector DB-15 hembra en el extremo de la red.

Clavijas del cable DCE X.21 (DB-60 a DB-15)

La tabla que se encuentra a continuación muestra las clavijas de los cables X.21 DCE (DB-60 to DB-15).

Nota: Las flechas indican la dirección de la señal:

- —> indica DTE a DCE

- <— indica DCE a DTE

60 Pin1

Señal

Descripción

Dirección:

15 pines

Señal

J1-48 J1-47

MODO GND_2

Grupo cortocircuitador

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Uno

—

J2-1

Tierra del escudo

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Par trenzado no. 6

<— <—

J2-2 J2-9

Transmitir+ Transmitir-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Par trenzado no. 1

<— <—

J2-3 J2-10

Control+-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Par trenzado no. 3

—> —>

J2-4 J2-11

Recepción+ Recepción-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Par trenzado no. 2

—> —>

J2-5 J2-12

Indicación+ Indicación-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Par trenzado no. 4

—> —>

J2-6 J2-13

Timing+ Timing-

Blindaje J1-15

Control_GND--

Par trenzado no. 5

— —

Blindaje J2-8

Control_GND--

1 Cualquier pin no referenciado no está conectado.

Información Relacionada

- Soporte Técnico - Cisco Systems