Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Limitaciones de velocidad y distancia EIA/TIA-232

Cable serial CAB-232MT

Conjunto de cables serie EIA/TIA-232

Clavijas del cable EIA/TIA-232 DTE

Cable serial CAB-232FC

Clavijas del cable EIA/TIA-232 DCE (DB-60 a DB-25)

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona las especificaciones técnicas para los cables seriales EIA/TIA-232.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Limitaciones de velocidad y distancia EIA/TIA-232

Al igual que con todos los sistemas de señalización, las señales EIA/TIA-232 pueden viajar una distancia limitada a cualquier velocidad de bits dada; por lo general, cuanto más lenta sea la velocidad de datos, mayor será la distancia.

La siguiente tabla presenta las limitaciones en cuanto a velocidad y distancia de EIA/TIA-232.

Velocidad de datos (Baudios)

Distancia (pies)

Distancia (metros)

2400

200

60

4800

100

30

9600

50

15

19200

50

15

38400

50

15

57600

25

7.6

115200

12

3.7

Cable serial CAB-232MT

Esta sección presenta el armado de cables y las clavijas para el cable serial CAB-232MT.

Nota: El cable en sí identifica el router de Cisco como un equipo de terminal de datos (DTE) o un dispositivo de equipo de comunicaciones de datos (DCE) para otros dispositivos de la red; por este motivo, es importante seleccionar el número de producto correcto en la tabla siguiente.

El género del cable para este producto (número de pieza 72-0793-01) es macho - macho, modo - DTE.

El cable CAB-232MT se utiliza en la familia Cisco 7000, la serie 4000 de Cisco, la serie 3600 de Cisco, la serie 2500 de Cisco, la serie 1600 de Cisco, los servidores de acceso Cisco y las tarjetas de PC AccessPro. Este cable tiene un conector macho DB-60 en el extremo Cisco y un conector macho DB-25 en el extremo de la red.

Conjunto de cables serie EIA/TIA-232

Clavijas del cable EIA/TIA-232 DTE

La tabla que se encuentra a continuación muestra las clavijas de los cables EIA/TIA-232 DTE (DB-60 a DB-25).

Nota: Las flechas indican la dirección de la señal:

- —> indica DTE a DCE

- <— indica DCE a DTE

60 Pin1

Señal

Descripción

Dirección:

25 pines

Señal

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Grupo cortocircuitador

-

-

-

J1-46

Tierra del escudo

Uno

-

J2-1

Tierra del escudo

Blindaje J1-41

TxD/RxD

Par trenzado no. 5

--->-

Blindaje de J2-2

TxD-

Blindaje J1-36

RxD/TxD-

Par trenzado no. 9

<— -

Escudo J2-3

RXD-

Blindaje J1-42

RTS/CTS-

Par trenzado no. 4

--->-

Escudo J2-4

RTS -

Blindaje J1-35

CTS/RTS -

Par trenzado no. 10

<— -

Escudo J2-5

CTS -

Blindaje J1-34

DSR/DTR:

Par trenzado no. 11

<— -

Blindaje de J2-6

DSR -

Blindaje J1-45

Circuito a tierra -

Par trenzado no. 1

- -

Escudo J2-7

Circuito a tierra -

Blindaje J1-33

DCD/LL:

Par trenzado no. 12

<— -

Blindaje J2-8

DCD -

Blindaje J1-37

TxC/NIL-

Par trenzado no. 8

<— -

Escudo J2-15

TXC-

Blindaje J1-38

RxC/TxCE-

Par trenzado no. 7

<— -

Blindaje de J2-17

RXC-

Blindaje J1-44

LL/DCD -

Par trenzado no. 2

--->-

Blindaje J2-18

LTST -

Blindaje J1-43

DTR/DSR -

Par trenzado no. 3

--->-

J2-20 Shield

DTR-

Blindaje J1-39

TxCE/TxC-

Par trenzado no. 6

--->-

Blindaje de J2-24

TxCE -

1Cualquier pin no referenciado no está conectado.

Cable serial CAB-232FC

Esta sección presenta el conjunto de cables y las clavijas para el cable serial CAB-232FC.

El género del cable para este producto (número de parte 72-0794-01) es DB-60 macho a DB-25 hembra, modo - DCE.

Este cable se utiliza en los siguientes sistemas: la familia de Cisco 7000, Cisco serie 4000, Cisco serie 3600, Cisco serie 2500, Cisco serie 1600, servidores de acceso Cisco y tarjetas de PC AccessPro. Este cable tiene un conector DB-60 macho en el extremo Cisco y un conector DB-25 hembra en el extremo de la red.

Clavijas del cable EIA/TIA-232 DCE (DB-60 a DB-25)

La siguiente tabla muestra las clavijas del cable EIA/TIA-232 DCE (de DB-60 a DB-25).

Nota: Las flechas indican la dirección de la señal:

- —> indica DTE a DCE

- <— indica DCE a DTE

60 pines

Señal

Descripción

Dirección:

25 pines

Señal

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Grupo cortocircuitador

-

-

-

J1-46

Tierra del escudo

Uno

-

J2-1

Tierra del escudo

Blindaje J1-36

RxD/TxD-

Par trenzado no. 9

<— -

Blindaje de J2-2

TxD-

Blindaje J1-41

TxD/RxD

Par trenzado no. 5

--->-

Escudo J2-3

RXD-

Blindaje J1-35

CTS/RTS -

Par trenzado no. 10

<— -

Escudo J2-4

RTS -

Blindaje J1-42

RTS/CTS-

Par trenzado no. 4

--->-

Escudo J2-5

CTS -

Blindaje J1-43

DTR/DSR -

Par trenzado no. 3

--->-

Blindaje de J2-6

DSR -

Blindaje J1-45

Circuito a tierra -

Par trenzado no. 1

- -

Escudo J2-7

Circuito a tierra

Blindaje J1-44

LL/DCD -

Par trenzado no. 2

--->-

Blindaje J2-8

DCD -

Blindaje J1-39

TxCE/TxC-

Par trenzado no. 7

--->-

Escudo J2-15

TXC-

Blindaje J1-40

NIL/RxC:

Par trenzado no. 6

--->-

Blindaje de J2-17

RXC-

Blindaje J1-33

DCD/LL:

Par trenzado no. 12

<— -

Blindaje J2-18

LTST -

Blindaje J1-34

DSR/DTR:

Par trenzado no. 11

<— -

J2-20 Shield

DTR-

Blindaje J1-38

RxC/TxCE-

Par trenzado no. 8

<— -

Blindaje de J2-24

TxCE -

Información Relacionada

- Números de producto del cable de Cisco, números de parte y descripciones

- Soporte Técnico - Cisco Systems