Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Información general de SONET

El link SONET

STS-1 Tramas

STS-1 SONET Overhead

Concatenación OC-12

Jerarquía SONET

Interacciones de mantenimiento de SONET

Criterios de alarmas y detección

Bytes STS-1 SOH, LOH, POH y VT POH

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una descripción de Synchronous Optical Network (SONET), representada en imágenes.

Nota:  Tablas y diagramas cortesía de JDS UniPhase Corporation

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Información general de SONET

Esta sección proporciona una descripción general de SONET en formato gráfico.

El link SONET

La figura 1 muestra cómo se ve un enlace SONET.

Figura 1: Un enlace SONET

STS-1 Tramas

La figura 2 muestra la estructura de tramas del nivel 1 de señal de transporte síncrona (STS-1).

Figura 2: Estructura de la trama STS-1

STS-1 SONET Overhead

La figura 3 muestra la sobrecarga de ruta y transporte STS-1 (SONET Overhead).

Figura 3 - Gastos generales de transporte y trayecto STS-1

Concatenación OC-12

La figura 4 observa la concatenación OC-12.

Figura 4: Concatenación de OC-12

Jerarquía SONET

La figura 5 muestra la jerarquía SONET.

Figura 5: Jerarquía SONET

Interacciones de mantenimiento de SONET

La figura 6 muestra cómo aparecen las interacciones de mantenimiento de SONET.

Figura 6: Interacciones de mantenimiento de SONET

Criterios de alarmas y detección

La tabla 1 enumera el significado de las alarmas y sus criterios de detección.

Tabla 1: Significado de las alarmas y sus criterios de detección

Bytes STS-1 SOH, LOH, POH y VT POH

La figura 7 y la figura 8 proporcionan una descripción de todos los bytes de STS-1 SOH, Line OverHead (LOH), Path OverHead (POH) y Virtual Tributary Path OverHead (VT POH).

Figura 7: Gastos generales de la sección SOH

Figura 8: Sobrecarga de línea LOH

Información Relacionada

- Página de soporte de productos ópticos

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems