Contenido

Introducción

Problema

Aislamiento del problema

Solución

Introducción

Este documento describe cómo identificar las discrepancias de inventario de la óptica en NCS1004 y ofrece una solución para abordar el problema.

Problema

Varios puertos no aparecen en el  show inventory resultado del comando. Este problema afecta tanto a la óptica de Cisco como a la de terceros y se ha observado en varias tarjetas de línea y dispositivos.

Aislamiento del problema

Si utiliza el comando show inventory location 0/*, no verá la información de esta óptica.

Pero, si utiliza el comando show controllers optics location R/S/I/P  : puede ver información de ópticas como PID, número de serie, nombre, etc., como se muestra en la imagen.

No se ve la actualización para la ubicación 0/0/0/3.

Se muestran los detalles de la óptica.

Solución

La solución alternativa es realizar una recarga en caliente desde el administrador con el comando hw-module location 0/0 reload warm. Defecto de software: el ID de bug de Cisco CSCvw73152NCS1004 QSFP28 no se detecta en el inventario.

Versión encontrada: 7.1.1 y 7.2.1

Resuelto: 731