Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Conversión de BLSR a UPSR

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo convertir de anillo conmutado de línea bidireccional (BLSR) a anillo conmutado de ruta unidireccional (UPSR) a través del controlador de transporte de Cisco (CTC) en un entorno Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco ONS 15454

- CTC

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco ONS 15454 versión 4.1.0 y posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Conversión de BLSR a UPSR

Este documento utiliza una configuración de laboratorio con cuatro nodos (Node1, Node2, Node3 y Node 4). Utilice estas instrucciones para convertir BLSR en UPSR.

Figura 1: Topología

1. Compruebe si el canal de comunicaciones de datos SONET (SDCC) funciona correctamente para todos los nodos. Examine la vista de la red (figura 2) o la alarma (figura 3) del Comité contra el Terrorismo para asegurarse de que no haya LOS en ninguna de las instalaciones de tramo óptico.

Figura 2: Network View on CTC

Figura 3: Alarma

2. Realice una copia de seguridad de la base de datos en el Nodo 1. Complete estos pasos:

1. Haga doble clic en Node 1. Aparece la vista de nodo para el nodo 1.

2. Haga clic en las fichas Mantenimiento > Base de datos.

Figura 4: Copia de seguridad

3. Haga clic en Copia de seguridad. Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar.

Figura 5: Guardar

4. Guarde la base de datos en el disco duro de la estación de trabajo o en el almacenamiento de red. Utilice un nombre de archivo adecuado con la extensión de archivo .db (por ejemplo, database.db).

5. Click Save.

6. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación.

Figura 6: Base de datos de copia de seguridad - Cuadro de diálogo de confirmación

3. Repita el paso 2 en los nodos 2, 3 y 4.

4. Exportar la lista de circuitos. Complete estos pasos:

1. Haga doble clic en Node 1. Aparece la vista de nodo para el nodo 1.

2. Haga clic en Exportar.

Figura 7: Exportación

3. Seleccione un formato de datos en el cuadro de diálogo Exportar (consulte la figura 8).

- Como HTML: guarda los datos como un archivo de tabla HTML simple sin gráficos. Debe ver o editar el archivo con aplicaciones como Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer u otras aplicaciones que puedan abrir archivos HTML.

- Como CSV: guarda la tabla CTC como valores separados por comas (CSV).

- Como TSV: guarda la tabla CTC como valores separados por pestañas (TSV).

Figura 8: Cuadro de diálogo Exportar

4. Haga clic en el botón OK (Aceptar)

5. Escriba un nombre en el campo Nombre de archivo del cuadro de diálogo Guardar. Utilice uno de estos formatos:

- [filename].html: para archivos HTML

- [filename].csv—para archivos CSV

- [filename].tsv—para archivos TSV

6. Vaya a un directorio en el que desea almacenar el archivo.

7. Haga clic en el botón OK (Aceptar)

5. Repita el paso 4 en los nodos 2, 3 y 4.

6. Verifique la pestaña Mantenimiento para asegurarse de que no haya ninguna operación de switch de anillo en curso. Compruebe las alarmas y borre todas las alarmas declaradas contra todas las tarjetas de expansión ópticas. Debe borrar todas las alarmas de sincronización de temporización y comunicación SDCC en todos los nodos de una configuración de timbre antes de pasar al siguiente paso.

7. Haga clic en las fichas Provisioning > BLSR, seleccione el timbre y haga clic en Delete.

Figura 9: Eliminación de BLSR

8. Haga clic en Yes en el cuadro de diálogo Confirmar eliminación del timbre.

Figura 10: Confirmación de la eliminación del timbre

Después de la conversión, los circuitos de la lista de circuitos siguen funcionando, pero no hay protección de fibra ni de tramo. Todos los circuitos utilizan la ruta de trabajo original. Si necesita protección, elimine cada circuito. A continuación, cree cada circuito con protección span. Esto incluye los circuitos en el estado ACTIVO.

Figura 11: Circuito de trabajo sin protección de fibra o extensión

Precaución: Los cambios de software y hardware pueden afectar al tráfico. La protección de ruta de extensión o fibra no está disponible después de la conversión de anillo, excepto en los circuitos creados después de la conversión. Realice el trabajo durante la ventana de mantenimiento para minimizar el impacto.

Si necesita realizar una copia de seguridad de la conversión BLSR a UPSR, siga estos pasos:

1. Acceda directamente al nodo 1 a través de CTC.

2. En la vista de nodos, haga clic en las fichas Mantenimiento > Base de datos.

3. Haga clic en Restore.

4. Busque el archivo de base de datos que reside en el disco duro de la estación de trabajo o en el almacenamiento de red.

5. Haga clic para resaltar el archivo de base de datos.

Figura 12: Localización del archivo de base de datos de copia de seguridad

6. Haga clic en Abrir. Aparecerá el cuadro de diálogo Información de la base de datos.

Figura 13: Restauración de la base de datos

7. Haga clic en Sí

8. Aparece el cuadro Restore Database (Restaurar base de datos) e indica que el proceso de restauración está en curso.

Figura 14: Restauración de la base de datos en curso

9. El cuadro Conexión perdida aparece cuando se completa el proceso de restauración.

Figura 15: Restauración de la base de datos completada

10. Click OK.

11. Repita los pasos del 1 al 10 para los nodos 2, 3 y 4.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems