Contenido

Introducción

Problema

Condición

Observación

Solución

Introducción

Este documento describe la condición para activar y solucionar la alarma de "eliminación incorrecta" que se activa en las PPM de la unidad de conexión externa (ECU) para el chasis M15.

Problema

Los módulos de puertos conectables (PPM) en la ECU informan de una alarma de "eliminación incorrecta" en el chasis M15.

Condición

1. Si se insertan y se retiran cables de conexión de los puertos PPM del módulo ECU, el puerto PPM de la ECU comienza a alertar de la alarma "Remoción incorrecta".

2. Según el diseño del sistema, una vez que la óptica se inserta reconoce el inventario y hace que el puerto "ADMIN UP". No hay manera de cambiar el estado del administrador del puerto a inactivo según el diseño. Haga que el puerto sea OOS o elimine el PPM.

Observación

1. Alarma de extracción incorrecta en la ranura Shelf-1 18 de todas las tarjetas ECU de puerto PPM.

2. Navegue hasta la pestaña Inventory (Inventario) y verifique si no hay óptica presente para todos los puertos PPM en la tarjeta ECU. Ayuda a entender si es necesario tomar alguna acción.

3. No es necesario volver a colocar el cable en el puerto de la ECU ni la tarjeta.

4. Para eliminar la alarma para la ECU, debe restaurar la configuración predeterminada en el nodo y aprovisionar manualmente el nodo, pero esta es una tarea tediosa y el tráfico afecta en el entorno de producción.

5. Si se utiliza la copia de seguridad del nodo (copia de seguridad del nodo tomada cuando la alarma está presente) después del estado predeterminado de fábrica del nodo, la alarma "Remoción incorrecta" regresa.

Solución

Hay dos formas de desactivar la alarma.

1. Suprima la alarma en los puertos PPM de la ECU mediante Perfiles de alarma, que borra la alarma de la ficha Alarmas pero sigue siendo visible en la ficha Condiciones.

El procedimiento para suprimir las alarmas es navegar hasta  ECU card > Provisioning > Alarm profiles  . Seleccione puertos PPM. Elija los 5 puertos y haga clic en Force option > Apply  como se muestra en la imagen.

2. O bien, restablezca el nodo a la configuración predeterminada y aprovisiónelo desde el principio (lo que no es aconsejable, ya que requiere una buena cantidad de tiempo de inactividad). Detalles del error: el ID de defecto coincide con este problema. ID de falla de funcionamiento de Cisco CSCwe06300 .