Contenido

Introducción

Instalación obligatoria de SMU de puente en NCS1001 para actualizar de 7.10.1 a 25.4.1

Introducción

Este documento describe el procedimiento para actualizar NCS1001 de SW 7.10.1 a 25.4.1.

Instalación obligatoria de SMU de puente en NCS1001 para actualizar de 7.10.1 a 25.4.1

Si los clientes actualizan el nodo de 7.10.1 a 25.4.1, pueden ver el problema del espacio en DISCO no disponible si estas SMU no están instaladas en 7.10.1.

ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.

Este problema no se debe al espacio y debe confirmarse desde CLI mediante el comando show media location all si muestra suficiente espacio libre. Pero, aún así, el error fue visto.

RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all

Mon Feb 16 19:15:25.546 CET

Media Info for Location: node0_RP0_CPU0

Partition                            Size     Used  Percent    Avail

--------------------------------------------------------------------

rootfs:                              3.9G     1.5G      39%     2.3G

apphost:                             3.7G     7.7M       1%     3.5G

harddisk:                            2.9G      18M       1%     2.8G

log:                                 992M     100M      11%     826M

config:                              459M     1.9M       1%     423M

disk0:                               992M     3.1M       1%     922M

Existe un puente SMU para actualizar NCS1001 de 7.10.1 a 25.4.1 que debe instalarse en la versión 7.10.1 antes de actualizar a Cisco IOS®.

La matriz de actualización se proporciona aquí como 'referencia o referencia' para la referencia y la tabla 'Matriz de actualización de software' menciona el defecto para el que necesita agregar SMU.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform-system-upgrade-and-install-feature-packages.html

Si desea obtener más información sobre el defecto, haga clic en los enlaces:

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24232

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24218

SMU se puede descargar desde este portal:

SMU Portal 7.10.1

https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

Una vez confirmadas ambas SMU de puente, puede continuar con la instalación de la versión de software de destino 25.4.1 del IOS de Cisco en la caja.