Contenido

Introducción

Resolución de problemas de "Alarma de desactivación de control de amplitud automática" en NCS1K

Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas de baja potencia de transmisión desde el amplificador borrando la alarma "Auto amp control disabled".

Resolución de problemas de "Alarma de desactivación de control de amplitud automática" en NCS1K

El amplificador de fibra dopada con Erbio (EDFA) tiene una potencia de transmisión baja y una ganancia baja, ya que el control AutoAmplify está desactivado.

show controller ots 0/x/0/x:

Valores de rendimiento del amplificador

Alarma en el nodo

La alarma "Auto Amplificador Control Desactivado" se activa si la diferencia de nivel de alimentación entre dos canales excede el valor delta configurado.

En este caso, el valor Delta era de 5 dB, pero la diferencia entre los canales era superior a 5 dB,

show hw-module slot x channel-trail-view active :

Channel Power View

Aquí algunos canales reciben energía como -12.xx y el canal no 21 recibe energía como -18.xx, por lo que la diferencia es de 6dB, que es más que el valor Delta.

Cuando la diferencia es mayor que el valor delta, el control Amplificador está deshabilitado. Todavía se ve la potencia de salida, pero la regulación de ganancia no se produce según el diseño.

Para comprobar el valor delta:show controler ots 0/x/0/x

Ejemplo de Salida:

controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Port Type: Line

Laser State: On

Optics Status::

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms:

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED

Alarm Statistics:

-----------------

LOW-RX-PWR = 0

LOW-TX-PWR = 0

RX-LOS-P = 5

RX-LOC = 1

AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0

AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0

AUTO-LASER-SHUT = 5

AUTO-POW-RED = 5

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 5

AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0

SWITCH-TO-PROTECT = 0

AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 2

Parameter Statistics:

---------------------

TX Power = 3.80 dBm

RX Power = -9.70 dBm

Ampli Gain = 19.50 dB

Ampli Tilt = 0.00

Total TX Power = 4.09 dBm

Total RX Power = -8.50 dBm

Ampli Gain Range = Normal

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

RX Span Loss = N/A

TX Span Loss = N/A

Rx Low Threshold Current = -25.0 dBm

Back Reflection = -27.30 dBm

Configured Parameters:

-------------

Rx Low Threshold = -25.0 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Ampli Gain = 1.00 dB

Ampli Tilt = 0.00

Ampli Channel power = 3.00 dBm

Channel Power Max Delta = 3.00 dBm

Ampli Channel Psd = 31.250 nW/MHz

Rx Low Threshold Psd = 0.099 nW/MHz

Ampli Control mode = Automatic

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

Aquí el valor delta es 3dB y la diferencia entre los canales fue de 6dB.

Solución permanente:

Verifique el panel de parches para ver si los canales tienen menos energía.

Limpie/sustituya los cables de conexión si es necesario para mejorar la alimentación del canal.

Una vez que la potencia llega a ser igual o menor que el valor delta, la alarma se borra y la potencia de salida se regula según sea necesario.

Solución alternativa:

Una solución temporal es aumentar el valor delta con estos cambios de configuración para restaurar el tráfico:

config ter

controller ots 0/x/0/x

channel-power-max-delta 80 (change delta to 8)

Asegúrese de revertir la configuración al valor delta predeterminado una vez que se implemente la solución permanente.