Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

Diagrama de la red

Configuración de alto nivel

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo implementar L2 Ethernet VPN over Segment Routing (SR) Multiprotocol Label Switching con virtual Port Channel en Nexus9K.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Border Gateway Protocol (BGP)

- Abrir primero la ruta más corta (OSPF)

- MPLS

- Label Distribution Protocol (LDP)

- Protocolo de reserva de recursos (RSVP)

- EVPN

- SR

- vPC

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware:

- Nexus switch 92360C que ejecuta Release 9.3(10) para H1 y H3.

- Switch Nexus 93180YC-FX que ejecuta la versión 10.2(3) para columna.

- Nexus switch 93240YC que ejecuta Release 10.2(3) para Leaf.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

VPLS/L2-EVPN es un servicio VPN de Capa 2 multipunto a multipunto que conecta varias sucursales de un cliente, en una única arquitectura lógica conmutada a través de una red IP/MPLS.

Descripción General de Layer2 EVPN-MPLS SR

EVPN (RFC 7432) es una solución basada en BGP MPLS que se ha utilizado para los servicios Ethernet de última generación en la red de Data Center virtualizada. Utiliza varios bloques como Route Distinguisher (RD), Route Target (RT) y Virtual Routing and Forwarding (VRF) de las tecnologías MPLS que existen.

A diferencia de VPLS , EVPN habilita el aprendizaje MAC basado en el plano de control en el núcleo. En EVPN, los PE que participan en las instancias de EVPN aprenden rutas MAC personalizadas en el plano de control con el protocolo Multiprotocolo (MP)-Protocolo BGP. El aprendizaje de MAC del plano de control proporciona una serie de ventajas que permiten que EVPN resuelva las deficiencias de VPLS, que incluye soporte para multihome con balanceo de carga por flujo.

SR L2 EVPN es una nueva función disponible en Nexus 9.3(1) que es compatible con la plataforma Nexus serie 9300 FX2.

Limitaciones de L2 EVPN sobre SR MPLS

- La inundación SR L2 EVPN se basa en el mecanismo de replicación de ingreso

- Utiliza la ruta EVPN de tipo 3 para el tráfico BUM

- El núcleo MPLS no admite multidifusión

- No se admite la supresión del Protocolo de resolución de direcciones (ARP)

- No se admite la comprobación de coherencia en VPC

- La misma instancia EVPN L2 (EVI) y EVI L3 no se pueden configurar juntas

Configurar

Diagrama de la red

Configuración de alto nivel

1. Instalar características

2. Configurar dirección IP - Subyacente

3. Configurar IGP - OSPF

4. Configurar MP - BGP

5. Configuración de VLAN y EVPN Overlay

6. Configurar e-BGP entre hosts y hojas

7. Configuración de VPC en LEAF 1 y 2

Verificación

Utilice esta sección para confirmar que la configuración funcione correctamente.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.