Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Los Cisco 1700, 2600 y 3600 Series Routers ofrecen soporte para Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) y para el WAN Interface Card (WIC). Las tres plataformas se configuran básicamente de la misma manera, pero hay diferencias en el hardware y en la versión del software Cisco IOS® requerida para cada una. A lo largo de este documento, el Cisco 1700/2600/3600 se denomina Cisco ADSL WIC.

Este documento proporciona una configuración de ejemplo que muestra un Cisco ADSL WIC que se conecta a un Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) y termina en un Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC) configurado con Integrated Routing and Bridging (IRB).

Nota: Un router cliente Cisco (Cisco ADSL WIC) que se encuentra en modo de puente completo no puede funcionar como servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) para sus clientes LAN locales. Si Cisco ADSL WIC está en modo de conexión en puente y se configura como servidor DHCP, no podrá ceder direcciones IP a sus clientes Ethernet locales (PC, estaciones de trabajo UNIX, etc.).

Puede configurar IRB en Cisco ADSL WIC y establecer un puente con un ISP. En este caso, Cisco ADSL WIC se puede configurar como servidor DHCP y traducción de direcciones de red (NAT) y puede ceder direcciones IP de su conjunto local a sus clientes LAN.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Versión 12.1(3)DC1 del software del IOS de Cisco 6400 UAC-NRP

- Versión 12.1(3)DB del software del IOS de Cisco 6400 UAC-NSP

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS versión 12.1(5)DA

Requisitos de hardware

Para soportar el WIC ADSL en el Cisco 2600/3600, se requiere este hardware:

Para el 2600:

- Ranuras de tarjeta de interfaz de red WAN ( WIC) del chasis

- NM-2W

Para el 3600:

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

Nota: Para el Cisco 3600, estos no admiten el WIC ADSL:

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

Requisitos de software

Para soportar ADSL WIC, se requieren estas versiones mínimas del software Cisco IOS:

- Cisco IOS Software Release 12.1(5)YB (sólo versiones Plus) en Cisco 2600/3600.

- Cisco IOS Software Release IOS 12.1(3)XJ o posterior (versiones Plus o conjunto de funciones ADSL solamente) en el Cisco 1700. El conjunto de funciones ADSL se identifica con "y7" en el nombre de la imagen; por ejemplo, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Cuando descargue la imagen para el Cisco 1700, asegúrese de seleccionar el nombre de imagen de 1700. No descargue una imagen 1720 o 1750. Las funciones no son compatibles con ADSL WIC.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Use la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en este documento.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

Para realizar Telnet a (o ping) Cisco ADSL WIC desde Internet, debe configurar una dirección IP y una dirección MAC en la interfaz ATM. Para la dirección IP, configure la misma dirección IP en la interfaz ATM que configuró en la interfaz Ethernet. Para la dirección MAC, ejecute el comando show interface eth0. Anote la dirección MAC y configure esta misma dirección MAC en la interfaz ATM.

Cuando Cisco ADSL WIC está conectando la IP en puente en las interfaces Ethernet y ATM, ambas interfaces pueden tener la misma dirección IP.

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

Observe el comando no ip routing en la configuración.

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

bridge-group 1

!

interface Atm0

mac-address 0030.96f8.45bd

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Cisco Access 6400 NRP1

bridge irb

!

interface ATM0/0/0.200 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 1/301

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface BVI1

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Página de soporte de Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems