Contenido

Introducción

Prerrequisitos

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Los Cisco 1700, 2600 y 3600 Series Routers ofrecen soporte para Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) y para el WAN Interface Card (WIC). Las tres plataformas están configuradas básicamente igual, pero hay diferencias en el hardware y en la versión del software del IOS® de Cisco necesaria para cada una. En este documento, Cisco 1700/2600/3600 se denomina Cisco ADSL WIC.

Este ejemplo de configuración muestra cómo admitir un cliente PPPoE (del inglés Point-to-Point Protocol over Ethernet, protocolo de punto a punto sobre Ethernet) cuando está conectado a la interfaz Ethernet de un Cisco ADSL WIC.

Cisco ADSL WIC se configura con el puente RFC 1483 y termina en un Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC) que se ha configurado para admitir PPPoE mediante una subinterfaz ATM multipunto.

La característica PPPoE le permite iniciar una sesión PPP con un cliente conectado con una conexión en puente Ethernet simple. La sesión es transportada por medio del link ATM por tramas encapsuladas con puentes Ethernet. La sesión se puede finalizar en una oficina central de la compañía de intercambio local o en un punto de presencia de un proveedor de servicios de Internet (ISP).

PPPoE es una conexión iniciada por el cliente. En el lado del equipo de las instalaciones del cliente (CPE), se establece un PC con una tarjeta de interfaz de red (NIC) Ethernet y el código de cliente PPPoE. Este PC y otros PC están conectados al segmento Ethernet de ADSL WIC.

La interfaz ATM de ADSL WIC se conecta a un Cisco 6130 DSL Access Multiplexer (DSLAM) y termina en un Cisco 6400 UAC.

Prerrequisitos

Requirements

Antes de intentar realizar esta configuración, asegúrese de utilizar una de estas versiones de software previas:

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS Software Release 12.1(3)DC1

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versión 12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Software Release 12.1(5)DA

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware.

Para admitir ADSL WIC en los Cisco 2600 o 3600, se necesitan estos componentes de hardware:

- 2600: ranuras WIC del chasis, NM-2W

- 3600: NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

Nota: Para el Cisco 3600, ADSL no es compatible con WIC NM-1E1R2W, NM-1E2W o NM-2E2W.

Estas son las versiones mínimas del software del IOS de Cisco necesarias para soportar el ADSL WIC:

- Cisco IOS Software Release 12.1(5)YB (solo versiones Plus) en el Cisco 2600 o 3600

- Cisco IOS Software Release IOS 12.1(3)XJ o posterior (solo versiones Plus o conjunto de funciones ADSL) en el Cisco 1700. El conjunto de funciones ADSL se identifica con "y7" en el nombre de la imagen; por ejemplo, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Nota: Cuando descargue la imagen para el Cisco 1700, asegúrese de seleccionar el nombre de imagen de 1700. No descargue una imagen 1720 o 1750; las funciones no son compatibles con ADSL WIC.

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si se encuentra en una red activa, asegúrese de comprender el impacto potencial de cualquier comando antes de utilizarlo.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos utilizados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo para clientes registrados) .

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Este documento usa las configuraciones detalladas a continuación.

Nota: En la configuración de Cisco 6400 NRP, usted configura la Unidad de transmisión máxima (MTU). Para obtener más información sobre cómo cambiar el tamaño de MTU, consulte Resolución de problemas del tamaño de MTU en la conectividad de marcado PPPoE.

WIC ADSL de Cisco

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

line con 0

end

Cisco 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname NRP1

!

username username password password

!--- The username and password must match client username and password.

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

ip cef

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 101

pppoe limit per-vc 102

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Ethernet0/0/1

ip address 10.0.0.1  255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

interface Virtual-Template1

!--- Do not use a static IP assignment within

!--- a virtual template; routing problems can occur.

ip mtu 1492

ip unnumbered Ethernet0/0/1

!--- Always use the ip unnumbered command

!--- when configuring a virtual template.

no ip directed-broadcast

ip mroute-cache

peer default ip address pool pool name

ppp authentication chap

!

ip local pool pool name 10.0.0.2 10.0.0.12

ip classless

no ip http server

!

line con 0

!

end

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Información de soporte de tecnología DSL de Cisco

- Información de soporte de producto de Cisco DSL

- Soporte Técnico - Cisco Systems