Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Convenciones

Prerequisites

Componentes Utilizados

Teoría Precedente

Realización de un cable de administración

Uso de un cable de administración

Step-by-Step Instructions

Configuraciones del conector del puerto de administración

Clavijas del conector de puerto serial

Puerto serial DB-9 estándar para PC

Configuración de clavijas macho DB-9

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe las clavijas utilizadas para crear un cable de administración para el equipo de las instalaciones del cliente (CPE) de Cisco serie 600. El cable permite al usuario administrar y configurar el Cisco 600 desde un PC con Windows que ejecuta HyperTerminal. Este documento cubre específicamente los PC que tienen un puerto de comunicaciones (puerto COM) con un conector de puerto serie DB-9 y el CPE 600 de Cisco, que tiene un puerto serie RJ-45.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Prerequisites

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de hardware.

- Conector macho RJ-45

- Cable de alta calidad, como categoría 5

- Conector hembra DB-9

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Teoría Precedente

A continuación se muestra un cable de administración típico suministrado con el CPE 600 de Cisco.

Realización de un cable de administración

Utilice los conectores y el cable necesarios para construir un cable de administración utilizando el siguiente diagrama como guía.

Uso de un cable de administración

Step-by-Step Instructions

Cuando termine de construir el cable de administración, siga los pasos que se indican a continuación para utilizarlo correctamente.

1. Conecte el conector hembra DB-9 del cable al puerto COM serie DB-9 (macho) del PC.

2. Conecte el conector macho RJ-45 del cable al puerto de administración (denominado "MGMT") de su CPE 600 de Cisco.

3. Configure el programa de acceso a terminales (como HyperTerminal en Windows) con los siguientes parámetros:

- Puerto COM: Puerto en el que se conecta el cable.

- Velocidad en baudios: 38400 bps - recomendado (posible 9600 bps estándar)

- Bits de datos: 8

- Paridad: Ninguno

- Bits de parada: 1

- Control de flujo: Ninguno

4. Presione Intro hasta que vea el mensaje (como cbos>, modem1> o usa>). Cuando ve el mensaje, el PC y el CPE se comunican.

Nota: Si el equipo sólo tiene un puerto serie DB-25, también se necesita un adaptador DB-9 a DB-25. Además, se puede utilizar el mismo cable para conectar un terminal tonto al puerto de administración Cisco 600.

Configuraciones del conector del puerto de administración

Clavijas del conector de puerto serial

Puerto serial DB-9 estándar para PC

Configuración de clavijas macho DB-9

PIN

Función

1

Detección de portadora de datos (CD)

2

Recibir datos (RD)

3

Datos transmitidos (TD)

4

Terminal de datos preparado (DTR)

5

Masa de la señal (GND)

6

Conjunto de datos preparado (DSR)

7

Solicitud de envío (RTS)

8

Clear To Send (CTS)

9

Indicador de timbre (RI)

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Información de soporte de tecnología DSL de Cisco

- Información de soporte de producto de Cisco DSL

- Soporte técnico de Cisco