Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configuración

Comandos VoIP

show voice port summary

show voice call summary

show dial-peer voice summary

show call active voice brief

show voice dsp

Appendix

Información Relacionada

Introducción

Este documento aborda los objetos MIB equivalentes que proporcionan la información incorporada en diversos comandos de verificación de voz sobre IP (VoIP). Las aplicaciones diversos y/o scripts pueden utilizar potencialmente esta información.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no se limita a versiones de software específicas. Sin embargo, está escrito específicamente para un router de la serie 3600 de Cisco con una tarjeta NM-2V.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuración

Este resultado muestra una parte relevante de la configuración que este documento utiliza:

VoipRouter#show running-configuration

Building configuration...

Current configuration : 5412 bytes

!

version 12.3

...

!

snmp-server community public RO

!

...

!

voice-port 2/0/0

!

...

!

dial-peer voice 2000 pots

destination-pattern 2000

port 2/0/0

!

dial-peer voice 1000 voip

destination-pattern 1000

session target ipv4:172.16.99.22

!

...

end

Comandos VoIP

Estas secciones muestran los objetos MIB que corresponden al resultado de estos comandos de verificación VoIP:

- show voice port summary (sólo para tarjeta NM-2V)

- show voice call summary

- show dial-peer voice summary

- show call active voice brief (sólo para la plataforma Cisco 3600)

- show voice dsp (sólo para tarjeta NM-HDV)

La información que contienen estos comandos de verificación de VoIP se puede extraer de IF-MIB, CISCO-VOICE-IF-MIB, CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB, CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB, DIAL-CONTROL-MIB y CISCO-DSP-MGMT .

Nota: En estos ejemplos, el tramo de Telefonía se indexa por 1102799 y el tramo H.323 se indexa por 1102966.

show voice port summary

Nota: El texto en negrita del comando show voice port summary se describe en la sección Objetos MIB Equivalentes.

VoipRouter#show voice port summary

IN           OUT

PORT      CH   SIG-TYPE   ADMIN OPER  STATUS       STATUS   EC

========= == ============ ===== ====  ========     ======== ==

2/0/0(A1) --  fxs-ls(A2)  up(A3)up(A4) off-hook(A5) idle     y(A6)

2/0/1     --  fxs-ls      up    dorm   on-hook      idle     y

Objetos MIB equivalentes

A1  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

A2  —  CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.37 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

A3  —  IF-MIB::ifAdminStatus.37 = INTEGER: up(1)

A4  —  IF-MIB::ifOperStatus.37 = INTEGER: up(1)

A5  —  CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.37 = INTEGER: offHook(2)

A6  —  CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.37 = INTEGER: true(1)

Nota: Ningún Objeto MIB mantiene el valor contenido en la parte CH del comando show voice port summary cuando se utiliza la tarjeta NM-2V.

show voice call summary

Nota: El texto en negrita del comando show voice call summary se describe en la sección Objetos MIB Equivalentes.

VoipRouter#show voice call summary

PORT         CODEC      VAD   VTSP STATE            VPM STATE

============ ========   ===   ==================== ======================

2/0/0(B1)    g729r8(B2) y(B3) S_CONNECT             FXSLS_CONNECT

2/0/1         -         -       -                   FXSLS_ONHOOK

Objetos MIB equivalentes

B1  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

B2  —  CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCoderTypeRate.

1102966.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

B3  —  CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveVADEnable.

1102966.1 = INTEGER: true(1)

Nota: Ningún objeto MIB mantiene los estados Proveedor de servicios de telefonía de voz (VTSP) y VPM individualmente. Utilice callActiveCallState desde DIAL-CONTROL-MIB en su lugar.

show dial-peer voice summary

Nota: El texto en negrita del comando show dial-peer voice summary se describe en la sección Objetos MIB Equivalentes.

VoipRouter#show dial-peer voice summary

dial-peer hunt 0

AD                                        PRE  PASS

TAG      TYPE     MIN     OPER    PREFIX DEST-PATTERN  FER  THRU SESS-TARGET   PORT

2000(C1) pots(C2)  up(C3)  up(C4) 9(C5)   2000(C6)     0(C7)                2/0/0(C8)

1000     voip      up      up             1000         0    syst ipv4:172.16.99.22(C9)

Objetos MIB equivalentes

C1  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.2000 = INTEGER: 90

—  DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.2000.90 = INTEGER: 37

C2  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.2000 = INTEGER: voice(1)

C3  —  IF-MIB::ifAdminStatus.37 = INTEGER: up(1)

C4  —  IF-MIB::ifOperStatus.37 = INTEGER: up(1)

C5  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix.90 = STRING: 9

C6  —  DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.2000.90 = STRING: 2000

C7  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.90 = INTEGER: 0

C8  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

C9  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionTarget.91 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

Nota: No MIB Object mantiene el valor contenido en la parte del método PASS THRU del comando show dial-peer summary.

show call active voice brief

Nota: El texto en negrita del comando show call active voice brief se describe en la sección Objetos MIB Equivalentes.

VoIPRouter#show call active voice brief

<ID>:<start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir> <addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

MODEMPASS <method> buf:<fills>/<drains> loss <overall%>

<multipkt>/<corrected>

last <buf event time>s dur:<Min>/<Max>s

FR <protocol> [int dlci cid] vad:<y/n> dtmf:<y/n> seq:<y/n>

sig:<on/off> <codec> (payload size)

ATM <protocol> [int vpi/vci cid] vad:<y/n> dtmf:<y/n> seq:<y/n>

sig:<on/off> <codec> (payload size)

Tele <int>:tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l>

dBm

MODEMRELAY info:<rcvd>/<sent>/<resent> xid:<rcvd>/<sent>

total:<rcvd>/<sent>/<drops>

Proxy <ip>:<audio udp>,<video udp>,<tcp0>,<tcp1>,<tcp2>,<tcp3> endpt:

<type>/<manf>

bw:<req>/<act> codec:<audio>/<video>

tx:<audio pkts>/<audio bytes>,<video pkts>/<video bytes>,<t120

pkts>/<t120 bytes>

rx:<audio pkts>/<audio bytes>,<video pkts>/<video bytes>,<t120

pkts>/<t120 bytes>

Telephony call-legs: 1

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 1

MGCP call-legs: 0

Total call-legs: 2

11D9 : 1102799(D1)hs.1 +1324 pid:2000(D2) Answer(D3) 2000(D4) active(D5)

dur 1d19h(D6) tx:7875641(D7)/157512782(D8) rx:7875955(D9)/157519081(D10)

Tele 2/0/0(D11):1: tx:157515460(D12)/157514630(D13)/0ms g729r8(D14)

noise:-56(D15) acom:5(D16)  i/0:-40(D17)/-46(D18) dBm

11D9 : 1102966hs.1 +1157 pid:1000 Originate 1000 active

dur 1d19h tx:7875388/157507741 rx:7875641/157512782

IP 172.16.99.22(D19):19066(D20) rtt:6ms(D21) pl:157496940(D22)/4770ms(D23)

lost:52(D24)/1(D25)/325(D26) delay:67(D27)/55(D28)/132ms(D29) g729r8

Telephony call-legs: 1

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 1

MGCP call-legs: 0

Total call-legs: 2

Objetos MIB equivalentes

D1  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveConnectionId.1102799.1

= Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

D2  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102799.1 = INTEGER: 2000

D3  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102799.1 = INTEGER: answer(2)

D4  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102799.1 = STRING: 2000

D5  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102799.1 = INTEGER: active(4)

D6  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102799.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

—  DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (16590203) 1 days,

22:05:02.03

D7  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102799.1 = Gauge32: 7875641

D8  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102799.1 = Gauge32: 157512782

D9  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102799.1 = Gauge32: 7875955

D10 —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102799.1 = Gauge32: 157519081

D11 —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

D12 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveTxDuration.

1102799.1 = Gauge32: 157515460 milliseconds

D13 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveVoiceTxDuration.

1102799.1 = Gauge32: 157514630 milliseconds

D14 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveCoderTypeRate.

1102799.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

D15 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveNoiseLevel.

1102799.1 = INTEGER: -56 dBm

D16 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveACOMLevel.

1102799.1 =  INTEGER: 5 dB

D17 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveInSignalLevel.

1102799.1 = INTEGER: -40 dBm

D18 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveOutSignalLevel.

1102799.1 = INTEGER: -46 dBm

D19 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteIPAddress.

1102966.1 = IpAddress: 172.16.99.22

D20 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteUDPPort.

1102966.1 = INTEGER: 19066

D21 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRoundTripDelay.

1102966.1 = Gauge32: 6 milliseconds

D22 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveOnTimeRvPlayout.

1102966.1 = Gauge32: 157496940 milliseconds

D23 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence.

1102966.1 = Gauge32: 1090 milliseconds

—  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction.

1102966.1 = Gauge32: 3680 milliseconds

—  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithInterpolation.

1102966.1 = Gauge32: 0 milliseconds

D24 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLostPackets.

1102966.1 = Gauge32: 52 packets

D25 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEarlyPackets.

1102966.1 = Gauge32: 1 packets

D26 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLatePackets.

1102966.1 = Gauge32: 325 packets

D27 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveReceiveDelay.

1102966.1 = Gauge32: 67

D28 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLoWaterPlayoutDelay.

1102966.1 = Gauge32: 55 milliseconds

D29 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveHiWaterPlayoutDelay.

1102966.1 = Gauge32: 132 milliseconds

Nota: El valor GapFill del comando show call active voice brief se obtiene al agregar los objetos SNMP cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence, cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction y cvVoIPCallActiveGapFillWithInterpolation ...

show voice dsp

VoIPRouter#show voice dsp

DSP  DSP             DSPWARE CURR  BOOT                         PAK     TX/RX

TYPE NUM CH CODEC    VERSION STATE STATE   RST AI VOICEPORT TS ABORT  PACK COUNT

==== === == ======== ======= ===== ======= === == ========= == ===== ============

C549 009 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     05     0         0/36

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     06     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     07     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     08     0          0/0

C549 010 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     09     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     10     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     11     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     12     0          0/0

C549 011 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     13     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     14     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     15     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     16     0          0/0

C549 012 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     17     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     18     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     19     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     20     0          0/0

C549 013 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     21     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     22     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     23     0         0/12

04 g729r8    4.1.31 busy  idle         0 1/0:0     24     0    176/56702

C549 014 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     01     0         0/27

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     02     0         0/12

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     03     0         0/12

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     04     0         0/12

Estos son algunos objetos MIB útiles que proporcionan información sobre la llamada activa en el resultado de ejemplo del comando show voice dsp:

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardIndex.7 = INTEGER: 2

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB::cardType.2 = INTEGER: hdv(516)

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB::cardDescr.2 = STRING: "High Density Voice"

ENTITY-MIB::entPhysicalDescr.7 = STRING: High Density Voice

ENTITY-MIB::entPhysicalDescr.22 = STRING: DSP (C549)

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardState.7 = INTEGER: normal(1)

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardMaxChanPerDSP.7 = Gauge32: 4 channels

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspTotalChannels.22 = Gauge32: 4 channels

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspActiveChannels.21 = Gauge32: 1 channels

Nota: La MIB que contiene la información para show voice dsp es CISCO-DSP-MGMT-MIB. Sin embargo, debido al ID de bug Cisco CSCeb62542 para la tarjeta NM-2V, los DSP en NM-2V no se muestran en ENTITY-MIB. Dado que cdspCardStatusTable depende de entPhysicalIndex de ENTITY-MIB, cdspCardStatusTable no se rellena para la tarjeta NM-2V.

Appendix

Esta salida muestra la snmpwalk completa de ciscoVoiceAnalogIfMIB de CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB en el momento de los comandos de verificación VoIP que se muestran en este documento:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB:ciscoVoiceAnalogIfMIB

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgImpedance.37 = INTEGER: ohms600Real(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgImpedance.38 = INTEGER: ohms600Real(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgIntegratedDSP.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgIntegratedDSP.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusInfoType.37 = INTEGER: voice(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusInfoType.38 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfMaintenanceMode.37 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfMaintenanceMode.38 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusSignalErrors.37 = Counter32: 0

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusSignalErrors.38 = Counter32: 0

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.37 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.38 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingFrequency.37 = INTEGER: ringFrequency25(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingFrequency.38 = INTEGER: ringFrequency25(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.37 = INTEGER: offHook(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.38 = INTEGER: onHook(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingActive.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingActive.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingGround.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingGround.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTipGround.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTipGround.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingDigitDuration.37 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingDigitDuration.38 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingInterDigitDuration.37 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingInterDigitDuration.38 =

INTEGER: 100 milliseconds

Esta salida muestra la snmpwalk completa de ciscoVoiceInterfaceMIB de CISCO-VOICE-IF-MIB en el momento de los comandos de verificación VoIP que se muestran en este documento:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-IF-MIB:ciscoVoiceInterfaceMIB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNoiseRegEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNoiseRegEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNonLinearProcEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNonLinearProcEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgMusicOnHoldThreshold.37 = INTEGER: -38 dBm

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgMusicOnHoldThreshold.38 = INTEGER: -38 dBm

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInGain.37 = INTEGER: 0 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInGain.38 = INTEGER: 0 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgOutAttn.37 = INTEGER: 3 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgOutAttn.38 = INTEGER: 3 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelCoverage.37 = INTEGER: 4

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelCoverage.38 = INTEGER: 4

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionMode.37 = INTEGER: normal(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionMode.38 = INTEGER: normal(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionNumber.37 = STRING:

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionNumber.38 = STRING:

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInitialDigitTimeOut.37 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInitialDigitTimeOut.38 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInterDigitTimeOut.37 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInterDigitTimeOut.38 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgRegionalTone.37 = STRING: "US"

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgRegionalTone.38 = STRING: "US"

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.13.37 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.13.38 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.14.37 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.14.38 = INTEGER: 1

Esta salida muestra la snmpwalk completa de ciscoVoiceDialControlMIB de CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB en el momento de los comandos de verificación VoIP que se muestran en este documento:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB:ciscoVoiceDialControlMIB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvGeneralPoorQoVNotificationEnable.0 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.1000 = INTEGER: 91

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.2000 = INTEGER: 90

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.1000 = INTEGER: voip(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.2000 = INTEGER: voice(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgRowStatus.1000 = INTEGER: active(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgRowStatus.2000 = INTEGER: active(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgEntry.5.1000 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgEntry.5.2000 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgSessionTarget.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix.90 = STRING: 9

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDIDCallEnable.90 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgCasGroup.90 = INTEGER: -1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgRegisterE164.90 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgForwardDigits.90 = INTEGER: -1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgEntry.7.90 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionProtocol.91 = INTEGER: cisco(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgDesiredQoS.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgMinAcceptableQoS.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionTarget.91 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgCoderRate.91 =

INTEGER: g729IETFr8000(16)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgFaxRate.91 = INTEGER: voiceRate(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgVADEnable.91 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgExpectFactor.91 =

INTEGER: 0 equipment impairment factor (eif)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgIcpif.91 =

INTEGER: 20 equipment impairment factor (eif)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgPoorQoVNotificationEnable.91 =

INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgUDPChecksumEnable.91 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgIPPrecedence.91 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgTechPrefix.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgDigitRelay.91 = Hex-STRING: 00

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgCoderBytes.91 = INTEGER: 20 bytes

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgFaxBytes.91 = INTEGER: 20 bytes

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgInBandSignaling.91 = INTEGER: cas(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgEntry.23.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgIncomingDnisDigits.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgIncomingDnisDigits.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgMaxConnections.90 =

INTEGER: -1 connections

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgMaxConnections.91 =

INTEGER: -1 connections

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgApplicationName.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgApplicationName.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.90 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.91 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgHuntStop.90 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgHuntStop.91 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.6.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.6.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.7.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.7.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.8.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.8.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.9.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.9.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.10.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.10.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveConnectionId.1102799.1 =

Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 157515460 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveVoiceTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 157514630 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveFaxTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveCoderTypeRate.1102799.1 =

INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveNoiseLevel.1102799.1 = INTEGER: -56 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveACOMLevel.1102799.1 = INTEGER: 5 dB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveOutSignalLevel.1102799.1 =

INTEGER: -46 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveInSignalLevel.1102799.1 =

INTEGER: -40 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveERLLevel.1102799.1 = INTEGER: 5 dB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveSessionTarget.1102799.1 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveImgPageCount.1102799.1 = Gauge32: 0 pages

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.13.1102799.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.14.1102799.1 = INTEGER: 2

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.15.1102799.1 = INTEGER: 19971

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.17.1102799.1 = INTEGER: 5

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveConnectionId.1102966.1 =

Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteIPAddress.1102966.1 =

IpAddress: 172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteUDPPort.1102966.1 =

INTEGER: 19066

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRoundTripDelay.1102966.1 =

Gauge32: 6 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSelectedQoS.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSessionProtocol.1102966.1 =

INTEGER: cisco(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSessionTarget.1102966.1 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveOnTimeRvPlayout.1102966.1 =

Gauge32: 157496940 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence.1102966.1 =

Gauge32: 1090 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction.1102966.1 =

Gauge32: 3680 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithInterpolation.1102966.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithRedundancy.1102966.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveHiWaterPlayoutDelay.1102966.1 =

Gauge32: 132 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLoWaterPlayoutDelay.1102966.1 =

Gauge32: 55 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveReceiveDelay.1102966.1 =

Gauge32: 67

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveVADEnable.1102966.1 =

INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveCoderTypeRate.1102966.1 =

INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLostPackets.1102966.1 =

Gauge32: 52 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEarlyPackets.1102966.1 =

Gauge32: 1 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLatePackets.1102966.1 =

Gauge32: 325 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.21.1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.22.1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.23.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.24.1102966.1 =

STRING: "172.16.99.22"

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.25.1102966.1 = INTEGER: 1720

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.26.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.27.1102966.1 =

STRING: "172.16.99.22"

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.28.1102966.1 = INTEGER: 19066

Esta salida muestra la snmpwalk completa de ciscoVoiceCommonDialControlMIB de CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB en el momento de los comandos de verificación VoIP que se muestran en este documento:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB:

ciscoVoiceCommonDialControlMIB

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveConnectionId.

1102966.1 = Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveVADEnable.

1102966.1 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCoderTypeRate.

1102966.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCodecBytes.

1102966.1 = INTEGER: 20

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveInBandSignaling.

1102966.1 = INTEGER: cas(1)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveEntry.6.

1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveEntry.7.

1102966.1 = INTEGER: 2

Esta salida muestra la snmpwalk completa de dialControlMib de DIAL-CONTROL-MIB en el momento de los comandos de verificación VoIP que se muestran en este documento:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 DIAL-CONTROL-MIB:dialControlMib

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlAcceptMode.0 = INTEGER: acceptAll(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlTrapEnable.0 = INTEGER: enabled(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgIfType.1000.91 = INTEGER: voiceOverIp(104)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgIfType.2000.90 = INTEGER: voiceFXS(102)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.2000.90 = INTEGER: 37

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.1000.91 = STRING: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.2000.90 = STRING: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgAnswerAddress.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgAnswerAddress.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSubAddress.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSubAddress.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSpeed.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSpeed.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInfoType.1000.91 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInfoType.2000.90 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgPermission.1000.91 = INTEGER: both(3)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgPermission.2000.90 = INTEGER: both(3)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInactivityTimer.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInactivityTimer.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMinDuration.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMinDuration.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMaxDuration.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMaxDuration.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCarrierDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCarrierDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCallRetries.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCallRetries.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgRetryDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgRetryDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgFailureDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgFailureDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgTrapEnable.1000.91 = INTEGER: disabled(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgTrapEnable.2000.90 = INTEGER: disabled(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgStatus.1000.91 = INTEGER: active(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgStatus.2000.90 = INTEGER: active(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsConnectTime.1000.91 = Gauge32: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsConnectTime.2000.90 = Gauge32: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsChargedUnits.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsChargedUnits.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsSuccessCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsSuccessCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsFailCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsFailCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsAcceptCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsAcceptCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsRefuseCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsRefuseCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectCause.1000.91 = ""

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectCause.2000.90 = ""

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectText.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectText.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastSetupTime.1000.91 = Timeticks:

(1102966) 3:03:49.66

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastSetupTime.2000.90 = Timeticks:

(1102799) 3:03:47.99

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102799.1 = STRING: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102966.1 = STRING: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerSubAddress.1102799.1 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerSubAddress.1102966.1 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102799.1 = INTEGER: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102966.1 = INTEGER: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerIfIndex.1102799.1 = INTEGER: 90

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerIfIndex.1102966.1 = INTEGER: 91

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveLogicalIfIndex.1102799.1 = INTEGER: 37

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveLogicalIfIndex.1102966.1 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102799.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102966.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102799.1 = INTEGER: active(4)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102966.1 = INTEGER: active(4)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102799.1 = INTEGER: answer(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102966.1 = INTEGER: originate(1)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveChargedUnits.1102799.1 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveChargedUnits.1102966.1 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveInfoType.1102799.1 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveInfoType.1102966.1 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102799.1 = Gauge32: 7875641

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102966.1 = Gauge32: 7875388

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102799.1 = Gauge32: 157512782

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102966.1 = Gauge32: 157507741

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102799.1 = Gauge32: 7875955

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102966.1 = Gauge32: 7875641

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102799.1 = Gauge32: 157519081

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102966.1 = Gauge32: 157512782

DIAL-CONTROL-MIB::callHistoryTableMaxLength.0 = INTEGER: 50

DIAL-CONTROL-MIB::callHistoryRetainTimer.0 = INTEGER: 15 minutes

Información Relacionada

- Herramientas MIB del IOS de Cisco

- Navegador de objetos SNMP de Cisco

- Notas técnicas de SNMP

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems